Obiettivo

I telefoni multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 e 8800 comprendono una serie di telefoni VoIP (Voice-over-Internet Protocol) completi di funzionalità che forniscono la comunicazione vocale su una rete IP. I telefoni offrono tutte le caratteristiche dei telefoni aziendali tradizionali, come l'inoltro delle chiamate, la ricomposizione, la chiamata rapida, il trasferimento delle chiamate e le conferenze telefoniche. I telefoni multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 e 8800 sono destinati a soluzioni incentrate su PBX (IP Private Branch Exchange) basato su SIP (Session Initiation Protocol) di terze parti.

I telefoni multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 e 8800 consentono di personalizzare le impostazioni come il nome del telefono, lo sfondo, il logo, lo screen saver, la visualizzazione della luminosità, l'impostazione della retroilluminazione e così via.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni della luminosità dello schermo con l'utility basata sul Web o con l'interfaccia grafica (GUI) del telefono multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- IP Phone serie 7800 | 11.0.1 (scarica la versione più recente)

- Serie 8800 IP Phone | 11.0.1 (scarica la versione più recente)

Configura impostazioni di visualizzazione luminosità

Tramite l'utility basata sul Web

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del proprio IP Phone, quindi selezionare Admin Login > Advanced (Accesso amministratore > Avanzate).

Passaggio 2. Scegliere Voce > Telefono.

Passaggio 3. Scorrere fino all'area dello schermo, quindi immettere un valore compreso tra 1 e 15 nel campo Luminosità schermo. Più alto è il numero, maggiore è la luminosità sullo schermo del telefono IP.

Nota: nell'esempio viene utilizzato 15.

Passaggio 4. Fare clic su Sottometti tutte le modifiche.

A questo punto, le impostazioni di visualizzazione della luminosità sul telefono multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800 devono essere configurate correttamente con l'utility basata sul Web.

Tramite la GUI del telefono IP

Passaggio 1. Premere il pulsante Settings (Impostazioni) sul telefono IP.

Passaggio 2. Scegliere Preferenze utente utilizzando il pulsante di navigazione circolare.

Passaggio 3. Scegliere le preferenze Schermo.

Passaggio 4. Selezionare Luminosità schermo.

Passaggio 5. Premere le frecce sinistra o destra del pulsante di navigazione sul tuo IP Phone per regolare la luminosità.

Nota: In questo esempio, la luminosità dello schermo è impostata su 20. In alcuni modelli è possibile che venga visualizzata la luminosità anziché immettere un numero. La GUI regola di conseguenza la visualizzazione della luminosità.

Passaggio 5. Premere il tasto Set o Save per salvare le impostazioni.

A questo punto, le impostazioni di visualizzazione della luminosità sul telefono multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800 devono essere configurate correttamente dall'interfaccia utente.

Per visualizzare altri articoli sui telefoni IP serie 7800 o 8800 con firmware multipiattaforma, fare clic sui collegamenti seguenti

- Confronta e contrasta: Cisco IP MPP Phone e Cisco Unified IP Phone

- Ripristino delle impostazioni predefinite di Cisco IP Phone serie 7800 e Cisco IP Phone serie 8800

- Chiamate di trasferimento su un Cisco IP Phone serie 6800, 7800 o 8800 con firmware multipiattaforma

- Configurare un tasto della linea programmabile per Speed Dial su un telefono Cisco MPP

- Configurazione di Speed Dial su un Cisco IP Phone con firmware multipiattaforma

Per tutti gli articoli, la documentazione e gli aggiornamenti del firmware Cisco Business, consultare le seguenti pagine dei prodotti:

- Serie 7800 IP Phone con firmware multipiattaforma

- Serie 8800 IP Phone con firmware multipiattaforma

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco