Obiettivo

Cisco IP Phone serie 7800 si basa sullo stesso hardware dei telefoni aziendali Cisco, ma ha un software diverso in quanto supporta il controllo delle chiamate di terze parti (3PCC). Questi modelli supportano la maggior parte delle caratteristiche dei telefoni SPA con ID aggiornato e un'esperienza utente migliorata.

Cisco IP Phone serie 7800 è la soluzione ideale per le piccole e grandi imprese che desiderano comunicazioni VoIP (Voice over Internet Protocol) complete, di alta qualità. Questi telefoni IP sono ideali per i clienti che oggi usano telefoni analogici o digitali tradizionali e desiderano passare a un sistema Cisco IP Phone, sia in locale che dal cloud, o in configurazioni ibride con il sistema operativo Cisco Spark Phone.

Questo articolo fornisce un grafico comparativo delle caratteristiche comuni e uniche tra i diversi modelli di Cisco IP Phone serie 7800.

Dispositivi interessati

- Cisco IP Phone serie 7800

Grafico comparativo

Cisco IP Phone serie 7800

Caratteristiche

CP-7811

CP-7821

CP-7841

CP-7861

Schermo

Grafica antiriflesso basata su pixel 384 x 106

display monocromatico (3,28"/83,3 mm)

396 x 162 basato su pixel

display grafico monocromatico antiriflesso

retroilluminazione bianca (3,5"/89 mm)

396 x 162 basato su pixel

display grafico monocromatico antiriflesso

retroilluminazione bianca (3,5"/89 mm)

396 x 162 basato su pixel

display grafico monocromatico antiriflesso

retroilluminazione bianca (3,5"/89 mm)

Touch-screen

No

No

No

No

Switch Ethernet

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100 Mbps

Tasti di linea programmabili

1

2

4

16

Tasti Programmabili

4

4

4

4

Tasti per funzionalità fisse

11

11

11

11

Accesso remoto mobile senza client VPN tramite Cisco Expressway

Sì

Sì

Sì

Sì

vivavoce

Sì

Sì

Sì

Sì

Speakerphone

Sì (banda stretta)

Sì

Sì

Sì

Protocolli di segnalazione

SIP

SIP

SIP

SIP

802-3AF

Sì

Sì

Sì

Sì

Porta cuffia

No

Sì

Sì

Sì

Supporto XML di terze parti

—

—

—

—

Ricarica USB

—

—

—

—

Cisco Power

—

—

—

—

DHCP

Sì

Sì

Sì

Sì

Codec

G.711a/μ, G.722, G.729a, iLBC

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722,

e Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722,

e Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722,

e Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

802-1p/q

Sì

Sì

Sì

Sì

Piattaforme Cisco Call Control supportate

CUCM 8.62, 9.1.2, 10x e versioni successive - Bus. Edizione: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud: Richiede Spark Phone OS 11.0 o versione successiva

CUCM 8.62, 9.1.2, 10x e versioni successive - Bus. Edizione: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud: Richiede Spark Phone OS 11.0 o versione successiva

CUCM 8.62, 9.1.2, 10x e versioni successive - Bus. Edizione: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud: Richiede Spark Phone OS 11.0 o versione successiva

CUCM 8.62, 9.1.2, 10x e versioni successive - Bus. Edizione: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud: Richiede Spark Phone OS 11.0 o versione successiva

Supporto crittografia UC Manager

Sì

Sì

Sì

Sì

Indicazione messaggio in attesa

Sì

Sì

Sì

Sì

Supporto EHS (AUX)

Sì

Sì

Sì

Sì

Supporto EHS (Electronic Hook Switch) (AUX e USB)

Sì (solo AUX)

Sì (solo AUX)

Sì (solo AUX)

Sì (solo AUX)

Audio a banda larga

Sì (disponibile con l'acquisto di cuffie a banda larga)

Sì

Sì

Sì

Classificazione POE

1

1

1

1

Supporto Key Expansion Module (KEM)

—

—

—

—

Porta audio esterna

—

—

—

—

Bluetooth integrato

—

—

—

—