L'utilità FindIT Discovery non è più in fase di sviluppo. Vedere FindIT Manager/Probe o l'ultimo strumento di gestione, Cisco Business Dashboard.

Obiettivo

L'utility Cisco FindIT Network Discovery consente agli utenti di individuare facilmente alcuni prodotti Cisco collegati a una rete. Ciò consente agli utenti di connettersi rapidamente all'interfaccia utente di un dispositivo, dove possono visualizzare e gestire le relative configurazioni.

L'obiettivo di questo documento è spiegare come installare e utilizzare Cisco FindIT per accedere all'utilità di configurazione degli switch gestiti serie SG550XG e SG350XG.

Per una dimostrazione completa di Network Discovery and Management tramite FindIT, vedere il video seguente:

Caricamento in corso...

Dispositivi interessati

- SG550XG

- SG350XG

Software applicabile

- FindIT

Versione del software

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

- v2.02 - FindIT

Sommario

- Installazione di FindIT

- Abilitazione di FindIT

- Accesso all'utilità Configurazione Web

Individuazione e gestione della rete tramite FindIT

Installazione di FindIT

Per installare FindIT, digitare www.cisco.com nel browser e fare clic su Supporto. Quindi, nella barra di ricerca Download, cercare FindIT. Assicurarsi di scaricare la versione più recente del software FindIT compatibile con il sistema operativo in uso. In questa esercitazione viene utilizzato il software v2.0.2 per il sistema operativo Microsoft Windows. Una volta installato, eseguire il file di installazione FindIT e seguire i passaggi dell'Installazione guidata per installare il software.

Nota: I browser Web aperti verranno chiusi durante il processo di installazione; assicurarsi di salvare il lavoro.

Abilitazione di FindIT

Dopo aver installato FindIT, abilitare l'estensione FindIT nel browser Web facendo clic sull'opzione appropriata per le impostazioni di controllo del browser Web. Fare quindi clic su FindIT per attivare la barra laterale. Immettere quindi le credenziali del sistema operativo. Una volta eseguito l'accesso, verrà visualizzata la barra laterale in cui è riportato un elenco gerarchico dei dispositivi attualmente connessi alla rete. Passando il mouse su un dispositivo verranno visualizzati dettagli quali il numero di modello, l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP.

Se i dispositivi della rete sono configurati come stack, FindIT è in grado di rilevarli. Passare il mouse sullo switch primario per visualizzare il tipo di dispositivo come "stack di switch" e il numero di dispositivi presenti nello stack.Nota:

Accesso all'utilità Configurazione Web

Per accedere all'utility di configurazione Web degli switch impilabili SG550XG o SG350XG, immettere l'indirizzo IP corrispondente del dispositivo nell'URL del browser Web. FindIT permette di collegarsi facilmente e rapidamente alla GUI facendo doppio clic sui dispositivi rilevati nella rete all'interno della barra laterale. Dopo aver effettuato la connessione a uno switch, viene richiesto di accedere con un nome utente e una password. Dopo aver effettuato l'accesso allo switch, è possibile gestire le relative configurazioni. Sul lato sinistro della pagina sono disponibili le schede di configurazione di base. Qui è possibile selezionare le schede e le schede secondarie desiderate per visualizzare e gestire le funzionalità e le impostazioni del dispositivo.

Conclusioni

Cisco FindIT è un modo semplice per gli utenti di rilevare alcuni dispositivi Cisco connessi alla rete e accedere rapidamente alle pagine dell'utility di configurazione Web. La pagina Web dell'utility di configurazione fornisce un'interfaccia grafica per la configurazione e la gestione delle impostazioni sui dispositivi all'interno di un browser Web integrato.