Obiettivo

In questo articolo viene illustrata la procedura per aggiornare il firmware in Cisco Business Dashboard (CBD).

Dispositivi interessati | Versione firmware

- Cisco Business Dashboard | 2.3.0

Aggiorna firmware

Passaggio 1

Accedere all'interfaccia utente Web su Cisco Business Dashboard.

Passaggio 2

Quando è disponibile un aggiornamento, il dashboard visualizza un'area verde con una freccia in giù nell'intestazione. Fare clic sull'icona di download verde.

Passaggio 3

Fare clic per avviare il download per il dashboard.

È consigliabile aggiornare sempre il dashboard prima della sonda. Impossibile eseguire il CBD se un probe esegue una versione più recente del dashboard.

Passaggio 4

Verranno visualizzati i progressi dell'aggiornamento.

Passaggio 5

Al termine del download, accedere nuovamente all'interfaccia utente Web.

Passaggio 6

Verificare che il dashboard sia stato aggiornato alla versione più recente.

Passaggio 7

Una volta confermato che l'aggiornamento del dashboard è completato, è possibile procedere all'aggiornamento delle richieste. Selezionare l'icona di download verde.

Passaggio 8

Fare clic su per aggiornare le sonde.

Se si utilizza Ubuntu, versione Xenial, si desidera migrare alla versione Focal seguendo i passaggi in questo articolo.

Conclusioni

Aggiornamento di Cisco Business Dashboard e delle richieste completato.