Obiettivo

Questo breve articolo spiega la necessità di aggiornare Ubuntu alla versione Focal 20.04 e come eseguire questa operazione.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- Cisco Business Dashboard | 2.3.0

Introduzione

Le versioni precedenti di Cisco Business Dashboard (CBD) utilizzavano Ubuntu (versione Xenial, 16.04) come sistema operativo sottostante.

A partire dalla versione 2.3.0 del firmware CBD, è stato aggiunto il supporto per la versione Ubuntu Focal, 20.04 per il software Dashboard e Probe. Le macchine virtuali (VM) installabili per VMware, Virtualbox, Hyper-V e AWS AMI per CBD 2.3.0 utilizzeranno Ubuntu 20.04.

CBD 2.3.0 supporterà Ubuntu 20.04 per il sistema operativo sottostante (sia per le macchine virtuali installabili che per le installazioni bare-metal) oltre al sistema operativo attualmente supportato di Ubuntu 16.04 (a maggio 2021).

In un prossimo futuro, il supporto per Ubuntu 16.04 (versione Xenial) verrà interrotto. Il risultato finale è che a un certo punto, se si utilizza Ubuntu 16.04 come sistema operativo sottostante, sarà necessario migrare la distribuzione a Ubuntu 20.04. Ci sarà un programma di installazione bare-metal separato per il dashboard e il probe.

Per eseguire la migrazione alla versione più recente, è necessario eseguire il backup della distribuzione corrente e ripristinarla in un nuovo dashboard con Ubuntu 20.04.

Ciò non si applica alle sonde dello switch incorporate o ai dispositivi con gestione diretta.

Esegui backup dashboard esistente

È innanzitutto necessario eseguire il backup dell'installazione corrente.

Passaggio 1

Selezionare Sistema > Backup.

Passaggio 2

Immettere una password per crittografare il backup. Selezionare Backup e download per avviare il backup.

Passaggio 3

Viene visualizzata una finestra di stato del backup che mostra lo stato del backup.

Passaggio 4

Al termine del backup, viene visualizzata una finestra che consente di scegliere dove salvare il file di backup. Se lo si desidera, è possibile modificare il nome del file, ma assicurarsi di salvarlo come file .bin.

Ripristinare un dashboard esistente

In questa sezione vengono illustrati i passaggi da seguire per ripristinare il backup in un dashboard esistente.

Passaggio 1

Selezionare Sistema > Ripristina.

Passaggio 2

Immettere la password utilizzata per crittografare il set di backup, quindi fare clic su Upload & Restore per avviare il processo di ripristino.

Passaggio 3

Viene visualizzata una finestra popup. Qui è possibile trascinare il file di backup o fare clic nella casella per individuare il file di backup. Una volta selezionato il file, fare clic sul pulsante Ripristina.

Passaggio 4

Viene visualizzata una finestra di stato del ripristino che mostra lo stato del ripristino. Quando lo stato del ripristino raggiunge il 100%, fare clic sul pulsante Chiudi.

Verifica

Se si desidera visualizzare la versione Ubuntu di un dashboard o di un probe distribuito, è possibile ottenere queste informazioni tramite un comando CLI (Command Line Interface). Accedere alla CLI da una console o da una connessione Secure Shell (SSH) e usare il comando lsb_release -a.

Nell'esempio, viene mostrato come la console esegua Ubuntu 20.04.

Conclusioni

Eccolo lì, dovresti essere pronto ad andare!