Obiettivo

Cisco Business Dashboard fornisce a un amministratore di rete gli strumenti indispensabili per monitorare e gestire in modo sicuro i dispositivi Cisco da un browser Web. Cisco Business Dashboard può essere configurato in modo da generare notifiche e-mail per informare l'utente sugli eventi di rete selezionati contenenti notifiche sul dispositivo e sul supporto Cisco, come modifiche alle impostazioni di rete, nuovo firmware disponibile, stato del dispositivo e altri aggiornamenti sui dispositivi connessi alla rete.

Questo documento ha lo scopo di mostrare come configurare le impostazioni e-mail e regolare le notifiche e-mail causate da eventi di rete su Cisco Business Dashboard.

Configura impostazioni posta elettronica

Passaggio 1

- Accedere all'interfaccia utente di Cisco Business Dashboard Administration.

- Per aprire il riquadro di spostamento, fare clic sul pulsante Menu.

- Selezionare System.

- Selezionare Impostazioni e-mail.

Passaggio 2

- Nel campo Server SMTP, immettere il nome host valido del server di posta.

- Immettere il numero di porta del server di posta nel campo Porta SMTP. Si tratta di un numero di porta in uscita utilizzato per inviare messaggi di posta elettronica. L'intervallo di numeri di porta valido è compreso tra 0 e 65535 e il valore predefinito è 465 per il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

- Dall'elenco a discesa Email Encryption (Crittografia e-mail), selezionare un metodo di crittografia per inviare i messaggi alla posta elettronica. È importante che il metodo di crittografia corrisponda anche alla porta SMTP.

Le opzioni sono:

- Nessuno - Non verrà utilizzata alcuna crittografia nei messaggi di posta elettronica.

- TLS — Transport Layer Security (TLS) è un protocollo crittografico che fornisce sicurezza e integrità dei dati per la comunicazione su Internet. Questa crittografia utilizza la porta SMTP 587.

- SSL: Secure Sockets Layer (SSL) è una tecnologia di protezione standard per la creazione di un collegamento crittografato tra un server Web e un browser. Questa crittografia utilizza la porta SMTP 465.

Passaggio 3

Dall'elenco a discesa Autenticazione scegliere se si desidera autenticare l'accesso alla posta elettronica.

È possibile lasciare la casella Autenticazione disabilitata oppure fare clic sull'interruttore per abilitarla.

Passaggio 4 (facoltativo)

- Se è stata abilitata l'autenticazione, immettere un Nome utente nel campo Nome utente. Questo sarebbe l'indirizzo e-mail di invio.

- Si consiglia di utilizzare un account di posta elettronica distinto invece di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica personale per mantenere la privacy.

- Immettere la password nel campo Password per il nome utente.

- Fare clic sul pulsante Salva.

Passaggio 5

Fare clic su Test connettività per convalidare le credenziali del server di posta configurato.

Passaggio 6

Immettere un indirizzo di posta elettronica per inviare un messaggio di prova.

Passaggio 7

Se l'operazione ha esito positivo, sullo schermo verrà visualizzato un messaggio che conferma l'avvenuto invio dell'e-mail. Questo messaggio scompare dopo pochi secondi dall'invio.

Dovresti anche ricevere una notifica e-mail vuota con oggetto Messaggio di prova da Cisco Business Dashboard Network Management.

Configurazione delle impostazioni di posta elettronica in Cisco Business Dashboard completata.

Personalizza notifiche di posta elettronica

Passaggio 1

Nella finestra Home, fare clic sull'icona Centro notifiche (bell) in alto a destra.

Nota: Se sono state eseguite notifiche, queste vengono elencate sotto le icone nella finestra di dialogo Registro eventi.

Passaggio 2

Nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo Registro eventi fare clic su Attività (clessidra) per passare a Impostazioni evento.

Ciò consente di visualizzare gli eventi che si sono verificati sulla rete.

Passaggio 3

Nel riquadro di navigazione, selezionare Amministrazione.

Passaggio 4

Selezionare Profili di monitoraggio.

Passaggio 5

Selezionare il nome della rete da modificare e l'icona Modifica.

Passaggio 6

È possibile disattivare facendo clic su qualsiasi interruttore.

Passaggio 7

Per effettuare selezioni più dettagliate, fare clic sull'icona Modifica e apportare le modifiche desiderate. Al termine, fare clic su Salva.

Passaggio 8

(Facoltativo) Accedere al proprio account e-mail e visualizzare le notifiche e-mail ricevute da Cisco Business Dashboard Network Management.

Le notifiche di posta elettronica sono state personalizzate.