Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è di illustrare in modo dettagliato come scaricare la versione più recente del firmware e aggiornarla a qualsiasi dispositivo.

Introduzione

L'aggiornamento del firmware è essenziale per ottimizzare le prestazioni di ogni dispositivo. È molto importante installare gli aggiornamenti quando vengono rilasciati. Quando Cisco rilascia un aggiornamento del firmware, spesso contiene miglioramenti come nuove funzionalità o corregge un bug che può causare una vulnerabilità della sicurezza o un problema di prestazioni.

Questo processo è necessario anche se si verificano le seguenti condizioni:

- Frequente disconnessione di rete o connessione intermittente tramite il dispositivo

- Connessione lenta

L'aggiornamento del firmware consente di eliminare questi problemi e di proteggere la rete.

Istruzioni dettagliate per il download del firmware per qualsiasi dispositivo

Passaggio 1

Per trovare la versione corrente per uno dei tuoi dispositivi Cisco, vai a Cisco, e seleziona Supporto nell'angolo superiore sinistro della schermata.

Passaggio 2

Selezionare Supporto e download.

Passaggio 3

La schermata si espande e è possibile immettere il numero di modello del dispositivo. In questo caso, verrebbe immesso WAP321, che verrà quindi selezionato dal menu a discesa.

Passaggio 4

Selezionare Download.

Passaggio 5

Selezionare la versione più recente.

Passaggio 6

Verrà salvata nella cartella Download del computer.

Aggiornare il firmware

Il firmware è il programma che controlla il funzionamento e le funzionalità dello switch. È la combinazione di software e hardware che contiene il codice del programma e i dati memorizzati per consentire il funzionamento del dispositivo.

Questa sezione include un elenco di articoli che forniscono istruzioni di configurazione su come aggiornare il firmware del dispositivo.

Access point wireless

Aggiornamento del firmware su un punto di accesso wireless

Scambio di immagini firmware su un punto di accesso wireless

Aggiornamento firmware su WAP 131

Aggiornamento firmware su WAP371

Aggiornamento del firmware sui punti di accesso WAP551 e WAP561

Aggiornamento firmware su access point WAP121 e WAP321

Downgrade del firmware sui modelli WAP121 e WAP321

Aggiornamento firmware su WAP371 e WAP571

Aggiornamento software di un Cisco Business Wireless Access Point

FindIT Network Management

Aggiorna FindIT Network Manager o Probe alla versione più recente

Aggiornamento dei dispositivi di rete alla versione più recente tramite FindIT Network Management

Backup e ripristino delle impostazioni di configurazione e aggiornamento del firmware tramite Cisco FindIT Network Management

Router

Aggiornamento firmware su RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Router

Aggiornamento firmware su firewall wireless RV220W

Aggiornamento firmware/lingua su RV130 e RV130W tramite interfaccia Web

Aggiornamento firmware su RV180 e RV180W tramite interfaccia Web

Gestione del firmware su RV320 e RV325 VPN Router serie

Aggiornamento del firmware su un router serie RV34x

Aggiornamento del firmware sul router VPN CVR100W

Aggiornamento del firmware sui router RV160 e RV260

Switch

Aggiornamento del firmware su uno switch

Backup e ripristino o sostituzione del firmware su uno switch

Upgrade/backup del firmware e Image Swap su SG350XG e SG550XG

Selezione attiva delle immagini sugli switch impilabili serie Sx500

Aggiornamento del firmware su uno switch serie 200/300

Aggiornamento del firmware tramite HTTP/HTTPS sugli switch gestiti serie 200/300

Aggiornamento del firmware tramite TFTP sugli switch gestiti serie 200/300

Backup del firmware/codice di avvio sul server TFTP sugli switch gestiti serie 200/300

Aggiornamento del firmware tramite HTTP/HTTPS sugli switch impilabili serie Sx500

Aggiornamento e backup del firmware tramite TFTP sugli switch impilabili serie Sx500

Risoluzione dei problemi di aggiornamento del firmware sugli switch gestiti serie 300 e 500

Aggiornamento del firmware di uno switch dalla CLI (Command Line Interface)

Aggiornamento del firmware su uno switch Cisco Business serie 220

Aggiornamento del firmware su uno switch CBS250 o CBS350

Telefoni e adattatori IP

Aggiornare il firmware dei Cisco IP Phone serie 6800 con firmware multipiattaforma utilizzando il comando Web Browser

Aggiornare il firmware dei Cisco IP Phone serie 7800 e 8800 multipiattaforma con il comando Web Browser

Video per l'aggiornamento del firmware sui telefoni multipiattaforma serie 7800 e 8800

Aggiornamento del firmware dei telefoni multipiattaforma serie 7800 e 8800 tramite la regola di aggiornamento

Usare Web Configuration Utility per aggiornare il firmware sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2

Uso di Cisco Configuration Assistant (CCA) per aggiornare il firmware sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2

Aggiornamento firmware SPA3102

Aggiornamento firmware su SPA2102 e SPA3102 Phone Adapter

Impostazioni aggiornamento firmware sulla scheda telefonica SPA8000

Aggiornamento firmware su SPA112 e SPA122

Configurazione dell'aggiornamento del firmware in Voice Provisioning su SPA100 Series

Risoluzione dei problemi durante l'aggiornamento del firmware

Questo articolo è stato creato per risolvere i problemi relativi all'aggiornamento del firmware sugli switch serie 200/300, ma può essere applicabile anche al dispositivo: Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento del firmware