Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Aggiunta di VLAN

Passaggio 1. Aggiunta di VLAN al profilo di dominio

Passaggio 2. Aggiunta di VLAN al profilo del server

Rimozione di VLAN

Passaggio 1. Rimozione di VLAN dal profilo del server

Passaggio 2. Rimozione di VLAN dal profilo di dominio

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive il modo corretto per aggiungere e rimuovere una VLAN in modalità Intersight Managed Mode (IMM).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze UCS e IMM

- Concetti di rete

- Nozioni fondamentali sul layer 2 disgiunto

Prima di provare la configurazione, verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- ID VLAN

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- UCS-FI-6454, firmware 4.3(4b)

- UCS X-215C-M8, firmware 5.3(0.240016)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Per aggiungere o rimuovere una VLAN, è necessario modificare la configurazione dei profili di server e dominio. I criteri sono:

- Criteri VLAN

- Criteri di connettività LAN

- Criteri di gruppo rete Ethernet

- Criteri multicast

Configurazione

Aggiunta di VLAN

Passaggio 1. Aggiunta di VLAN al profilo di dominio

- Passare a Profili> Profili di dominio UCS e selezionare il profilo di dominio assegnato alle interconnessioni fabric in cui è necessario aggiungere le VLAN.

Selezionare i profili di dominio UCS, quindi il profilo di dominio assegnato alle interconnessioni fabric

- Passare a Configurazione VLAN e VSAN.

- Selezionare Modifica criterio VLAN.

Selezionare Edit VLAN Policy

- Aggiungere le VLAN richieste. Nel prefisso è possibile immettere un prefisso che identifichi la VLAN. In questo esempio vengono usate la VLAN 200 e la VLAN 300.

- Selezionare un criterio multicast.

Nota: Se sono stati configurati Criteri di gruppo per reti Ethernet negli uplink (livello 2 disgiunto), è necessario aggiungere anche le VLAN e disabilitare l'opzione Consenti automaticamente su uplink. In caso contrario, è possibile lasciarla attivata. Per ulteriori informazioni sul layer 2 indipendente, fare riferimento a questo documento.

Aggiunta di VLAN

- Salvare le modifiche.

- Passare a Profiles> UCS Domain Profiles (Profili di dominio UCS) e ridistribuire il profilo di dominio.

Nota: la distribuzione del profilo di dominio dopo l'aggiunta o la rimozione di una VLAN non interrompe il traffico sulle VLAN preesistenti.

Ridistribuisci profilo di dominio

Passaggio 2. Aggiunta di VLAN al profilo del server

- Passare a Profili> Profili server UCS e selezionare il profilo di servizio assegnato al server a cui si desidera aggiungere le VLAN.

Seleziona profilo server

- Selezionare modifica in Criteri di connettività LAN.

- In Criteri di connettività LAN selezionare Criteri di gruppo rete Ethernet dalle vNIC.

Modifica criterio di connettività LAN

Seleziona Criteri di gruppo rete Ethernet

- Selezionare azioni, quindi modificare.

Modifica Criteri di gruppo rete Ethernet

- Aggiungere le VLAN richieste. In questo esempio vengono utilizzate la VLAN 200 e la VLAN 300.

Aggiunta di VLAN

- Dopo aver aggiunto le VLAN, salvare le modifiche.

Salva modifiche

Attenzione: L'aggiunta di VLAN in genere non comporta interruzioni. Tuttavia, se vengono apportate contemporaneamente altre modifiche ai criteri, potrebbe essere necessario distribuire e attivare il profilo del servizio, il che potrebbe comportare un riavvio e una potenziale interruzione del servizio.

- Passare a Profili> Profili server UCS e ridistribuire il profilo server.

Rimozione di VLAN

Passaggio 1. Rimozione di VLAN dal profilo del server

- Passare a Profili> Profili server UCS e selezionare il profilo server assegnato al server.

- Selezionare Edit (Modifica) in LAN Connectivity Policy (Criteri di connettività LAN).

- In Criteri di connettività LAN selezionare Criteri di gruppo rete Ethernet dalle vNIC.

- Selezionare le azioni, quindi modificare.

- Rimuovere le VLAN richieste. In questo esempio vengono utilizzate la VLAN 200 e la VLAN 300.

Rimozione di VLAN

- Dopo aver rimosso le VLAN, salvare le modifiche.

Attenzione: l'aggiunta di VLAN in genere non comporta interruzioni. Tuttavia, se vengono apportate contemporaneamente altre modifiche ai criteri, potrebbe essere necessario distribuire e attivare il profilo del servizio, il che potrebbe comportare un riavvio e una potenziale interruzione del servizio.

- Passare a Profili> Profili server UCS e ridistribuire il profilo server.

Passaggio 2. Rimozione di VLAN dal profilo di dominio

- Passare a Profiles> UCS Domain Profiles e selezionare il Profilo di dominio assegnato alle interconnessioni fabric in cui è necessario rimuovere le VLAN.

- Passare a Configurazione VLAN e VSAN.

- Selezionare Modifica criterio VLAN.

- Rimuovere le VLAN richieste. In questo esempio vengono utilizzate la VLAN 200 e la VLAN 300.

Nota: Se sono stati configurati Criteri di gruppo per reti Ethernet negli uplink (livello 2 disgiunto), è necessario rimuovere anche le VLAN. Per ulteriori informazioni sul layer 2 indipendente, fare riferimento a questo documento.

Rimozione di VLAN

- Dopo aver rimosso le VLAN, salvare le modifiche.

- Passare a Profiles> UCS Domain Profiles (Profili di dominio UCS) e ridistribuire il profilo di dominio.

Nota: La distribuzione del profilo di dominio dopo l'aggiunta o la rimozione di una VLAN non interrompe il traffico sulle VLAN preesistenti.

Ridistribuisci profilo di dominio

Verifica

Per verificare che le modifiche alla VLAN siano state applicate, aprire una sessione ssh sull'interconnessione fabric e verificare la configurazione sulle interfacce uplink. Esempio:

FI-6454-A# connect nxos

FI-6454-A(nx-os)# show running-config int eth1/15

interface Ethernet1/15

description Uplink PC Member

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,69-70,72,470,480

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown