Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Aggiornamento firmware fabric

Aggiornamento firmware server

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive il processo per eseguire gli aggiornamenti del firmware in tutti i componenti fabric di un dominio Cisco UCS. Ciò include le due interconnessioni Fabric (FI), i moduli I/O (IOM) e i server blade tramite Intersight Managed Mode (IMM).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Intersight

- Cisco Unified Computing System (UCS)

Prima di aggiornare il firmware di Intersight managed FI, considerare i seguenti prerequisiti:

- È possibile aggiornare solo Cisco UCS serie 6400 FI in un dominio Cisco UCS.

- Per scaricare il bundle del firmware è necessario disporre almeno del successivo storage disponibile nelle partizioni FI:

- 90% di spazio libero in /var/tmp

- 20% di spazio libero in /var/sysmgr

- 30% di spazio libero in /mnt/pss

- 18% di spazio libero in /bootflash

- Tutti i server nel dominio Cisco UCS devono essere al livello di licenza Essentials o superiore.

- La versione minima del bundle è 4.1(2a).

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco UCS serie 6400 FI, firmware iniziale 4.2(1e)

- Server blade UCSB-B200-M5, firmware iniziale 4.2(1a), livello licenza Premier

- Intersight SaaS

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Aggiornamento firmware fabric

Per iniziare con l'aggiornamento del firmware dell'infrastruttura, è possibile scegliere uno dei due FI e fare clic su Aggiorna firmware.

In questo modo si reindirizza alla schermata in cui viene inizializzato l'aggiornamento guidato.

Passaggio 1. Confermare l'ambiente UCS (colonne Fabric Interconnect A e Fabric Interconnect B) e la versione corrente del firmware. Fare clic su Next (Avanti).

Passaggio 2. Fare clic sulla versione del firmware di destinazione. Fare clic su Next (Avanti).

Passaggio 3. Questo è un riepilogo che mostra i dispositivi selezionati e le versioni del firmware di destinazione. Quando il firmware di destinazione è superiore alla versione corrente, sulla versione del firmware viene visualizzata una freccia verde, altrimenti una freccia gialla.

Dopo aver fatto clic su upgrade, è necessario confermarlo un'ultima volta. A questo punto i FI non richiedono ancora il riavvio.

Per monitorare l'aggiornamento, passare a Richieste e fare clic su Attivo. Fare clic sul nome dell'attività per visualizzare le attività di workflow complete.

Per completare il processo, è necessario confermare il riavvio per il fabric B e quindi per il fabric A.

Nota: Prima di procedere con il riavvio del secondo FI, verificare che il percorso dati sia pronto sul primo fabric. Per verificare questa condizione, è possibile usare l'API o la CLI con il comando (nxos)# show pinning border-interfaces.

Le attività del flusso di lavoro sono le seguenti:

- Scarica il bundle FI di Intersight dal repository del software Intersight

- Aggiorna IOM

- Evacuare il traffico dati su FI B

- Attiva FI B

- Attesa riconoscimento utente: per il riavvio FI

- Attendere il completamento dell'attivazione

- Evacuare il traffico di dati sull'appliance FI A

- Attiva FI A

- Attesa riconoscimento utente: per il riavvio FI

- Attendere il completamento dell'attivazione

Aggiornamento firmware server

Selezionare il server da aggiornare e dall'elenco a discesa Azioni scegliere Aggiorna firmware.

In questo modo viene inizializzato l'aggiornamento del firmware.

Passaggio 1. Verificare che il server sia corretto e la versione corrente del firmware.

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione accanto alla versione del firmware di destinazione.

Passaggio 3. Questo è un riepilogo che mostra il server e la versione firmware di destinazione. Quando il firmware di destinazione è superiore alla versione corrente, sulla versione del firmware viene visualizzata una freccia verde, altrimenti una freccia gialla.

Nella finestra di dialogo Aggiorna firmware è possibile scegliere il riavvio immediato oppure confermare il riavvio in un secondo momento.

Per monitorare l'aggiornamento, passare a Richieste e fare clic su Attivo.

Fare clic sul nome dell'attività per visualizzare le attività di workflow complete.

Le attività del flusso di lavoro sono le seguenti:

- Scarica il bundle del server Intersight dal repository del software Intersight

- Aggiornare gli adattatori (per blade)

- Aggiorna il server

- Attendere il riavvio del server

- Attendere il completamento dell'aggiornamento

Verifica

- Per verificare lo spazio disponibile nell'archivio locale FI, scegliere uno degli FI, fare clic su Inventario, quindi su Archiviazione locale.

Dopo l'aggiornamento dell'infrastruttura, è possibile verificare il registro di installazione. Mostra la nuova versione, i timestamp dell'aggiornamento e consente di confermare la riuscita dell'aggiornamento.

UCS-TS-MXC-P25-6454-IMM-A(nx-os)# show install all status

This is the log of last installation.

<Mon Sep 27 07:01:30>

Verifying image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin for boot variable "nxos".

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:18>

<Mon Sep 27 07:02:18>

Verifying image type.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:24>

<Mon Sep 27 07:02:25>

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:26>

<Mon Sep 27 07:02:26>

Preparing "bios" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:28>

<Mon Sep 27 07:03:14>

Performing module support checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:16>

<Mon Sep 27 07:03:16>

Notifying services about system upgrade.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:29>

Compatibility check is done:

Module  bootable     Impact       Install-type Reason

------ --------   --------------  ------------ ------

1      yes        disruptive        reset     default upgrade is not hitless

Images are upgraded according to following table:

Module      Image                     Running-Version(pri:alt)       New-Version       Upg-Required

------   ----------   ----------------------------------------   --------------------   ------------

1         nxos                     9.3(5)I42(1c)                   9.3(5)I42(1e)           yes

1         bios           v05.42(06/14/2020):v05.40(01/17/2020)     v05.42(06/14/2020)      no

1         fpga                        IO-0x19 MI-0x10              IO-0x22 MI-0x10         yes

Install is in progress, please wait.

<Mon Sep 27 07:03:31>

Performing runtime checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:32>

<Mon Sep 27 07:03:32>

Setting boot variables.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:11>

<Mon Sep 27 07:04:11>

Performing configuration copy.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:14>

Module 1: <Mon Sep 27 07:04:14>

Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:05:11>

<Mon Sep 27 07:05:11> Install has been successful.

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione della modalità gestita di Cisco Intersight: Gestione del firmware

- Cisco Intersight Managed Mode (IMM) - Aggiornamenti del firmware dei blade UCS

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems