Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Passaggi per la migrazione

Passaggio 1. Documentare ID/criteri/VLAN/VSAN/modelli di SP locali come evidenziato di seguito.

Passaggio 2. Ricreare tutti gli ID/criteri/VLAN/VSAN/modelli e gli SP GLOBALI in UCS Central.

Passaggio 3. Registrare UCSM con UCS Central.

Passaggio 4. Migrare il profilo locale nel profilo globale.

Passaggio 5. Verificare il nuovo profilo globale.

Passaggio 6. Associare GLOBAL-SP al server designato.

Passaggio 7. Server di avvio da LUN SAN dopo l'assegnazione del nuovo SP globale

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire la migrazione del profilo del servizio locale al profilo globale o se la registrazione del dominio è stata annullata accidentalmente dalla

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Computing System

- UCS central

- Procedura per la migrazione da profilo locale a profilo globale

Di seguito viene descritto il caso di utilizzo più impegnativo, l'avvio da SAN con LUN di avvio di storage remoto, che sono già suddivise in zone per iniziatori di destinazione (WWPN) all'interno di ogni profilo di servizio. Gli ID devono rimanere gli stessi durante la migrazione.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Fabric Interconnect (FI)

- UCS central in esecuzione su VM ESXi

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Passaggi per la migrazione

1. Documentazione di ID/criteri/VLAN/VSAN/modelli di SP locali.

2. Ricreare tutti gli ID/policy/VLAN/VSAN/modelli e gli SP GLOBALI in UCS Central.

3. Registrare UCSM con UCS Central.

4. Eseguire la migrazione del profilo locale al profilo globale.

5. Verificare che gli ID siano corretti per il server di zona specifico nel nuovo SP GLOBALE.

6. Associare GLOBAL-SP al server designato.

7. Server di avvio da LUN SAN.

Passaggio 1. Documentare ID/criteri/VLAN/VSAN/modelli di SP locali come evidenziato di seguito.

UCS-FI # scope org /

UCS-FI /org # show service-profile status

Service Profile Name Server Assignment Association   Power State   Op State

-------------------- ------- ---------- -------------- -------------- --------

SP01                1/3     Assigned   Associated     On             Ok

UCS-FI /org # scope service-profile SP01

UCS-FI /org/service-profile # show detail

Service Profile:

Service Profile Name: SP01

Boot Policy: LocalDisk

BIOS Policy: ESX_BIOS

Host f/w Policy: global-default

Local Disk Policy: LocalDisk

Maintenance Policy: UserAck

Power Policy: PowerCap

Stats Policy: TemThreshold

Scrub Policy: global-default

UCS-FI /org/service-profile # show identity

Service Profile Name: SP01

UUID Suffix Pool: P_1

Dynamic UUID: c9fe0fd0-d051-11e3-00ff-000000000101

VNIC FC Node:

WWNN Pool: P_N_1

Dynamic WWNN: 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic identity

vNIC:

Name       Type   Fabric ID Dynamic MAC Addr

---------- ------- --------- ----------------

ESX_Dat_A1 Ether   A         00:25:B5:0A:04:01

ESX_Dat_A2 Ether   A         00:25:B5:0A:04:02

ESX_Dat_A3 Ether   A         00:25:B5:0A:04:03

ESX_Dat_A4 Ether   A         00:25:B5:0A:04:04

vHBA:

Name       Type   Fabric ID Dynamic WWPN

---------- ------- --------- ------------

ESX_FCDat_A1 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:01

ESX_FCDat_A2 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:02

ESX_FCDat_B1 Fc     B         20:FF:00:25:B5:0B:04:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic ESX_Vcon detail

vNIC:

Adapter Policy: global-VMWare

QoS Policy: ESX_QoS

Network Control Policy: CDP_EN

Stats Policy: TemThreshold

UCS-FI /org/service-profile # show vhba ESX_SB_A1 detail

vHBA:

Adapter Policy: global-VMWare

Stats Policy: G-TemThreshold

Passaggio 2. Ricreare tutti gli ID/criteri/VLAN/VSAN/modelli e gli SP GLOBALI in UCS Central.

- Creazione di pool globali, policy, VLAN, VLAN, modelli vNIC, modelli vHBA, LAN

- Criteri di connettività, Criteri di connettività SAN, Modelli di profilo di servizio globali e Profili di servizio globali.

- Quando si creano VSAN globali con gli stessi ID delle VSAN definite localmente in UCS Manager, accertarsi che il nome globale sia Univoco, considerare una "G-" davanti al nome VSAN e verificare inoltre che l'ID VLAN FCoE sulla VSAN globale appena creata corrisponda esattamente all'ID VLAN FCoE configurato sulla VSAN locale corrispondente. Se l'ID VSAN è lo stesso e l'ID FCoE è diverso, verrà generato un errore in seguito all'associazione del profilo di servizio globale.

- La creazione degli SP globali consentirà di allocare nuovi UUID, MAC, WWNN e WWPN dai rispettivi pool di ID globali.

- Applicare i nuovi criteri al nuovo modello globale.

- Distribuisci profilo di servizio globale SP01_GP dal modello

- Impostare WWNN/WWPN/MAC sul nuovo profilo globale SP01_GP per mantenere gli stessi ID

Nota: La creazione degli SP globali consentirà di allocare nuovi UUID, MAC, WWNN e WWPN dai rispettivi pool di ID globali.

Consultare la guida alla configurazione per informazioni su come assegnare gli ID tramite la CLI

UCS-CENTRAL# connect resource-mgr

UCS-CENTRAL(resource-mgr)# scope org /

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org # scope service-profile SP01_GP

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # set identity dynamic-wwnn 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile* # commit-buffer

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # scope vnic ESX_Dat_A1

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac 00:25:B5:0A:04:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile # scope vhba ESX_FCDat_A1

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn 20:FF:00:25:B5:0A:04:01

CODVQUCSCEN01(resource-mgr) /org/service-profile/vhba* # commit-buffer

Utilizzare un semplice script UCS Central PowerTool per scambiare o assegnare i WWPN originali (suddivisi correttamente in zone) e altri ID. Questi ID fanno parte dei pool globali creati e ID Universe rifletterà lo stato "In uso" una volta che questi ID saranno stati assegnati correttamente.

Questo è solo un esempio di UCS Central PowerTools Script e non è un prodotto ufficialmente supportato di Cisco. Utilizzare a proprio rischio e testare prima in laboratorio prima di utilizzarlo in produzione. Modificare lo script in base alla configurazione dell'SP globale, alle organizzazioni, agli ID, alle policy, ecc.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida

Change To (from Local SP) UUID: dc81c8de-3b00-11e5-0000-000000000025 Change To (from Local SP) MAC for vnic0: 00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) MAC for vnic1: 00:25:B5:00:00:26

Change To (from Local SP) WWNN ID: 20:00:00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) WWPN for A Fabric: 20:00:00:25:B5:AA:00:25 Change To (from Local SP) WWPN for B Fabric: 20:00:00:25:B5:BB:00:25

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid "0909ac8a-2411-11e4-0000-181401000099”

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr "00:25:B5:0A:04:01”

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr "00:25:B5:0A:04:02”

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:01”

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:02”

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr "20:01:00:25:B5:14:01:99” Complete-UcsCentralTransaction

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid derived

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr derived

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr derived

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr derived

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr derived

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr pool-derived

Ripetere l'operazione per ogni ID da assegnare manualmente

Passaggio 3. Registrare UCSM con UCS Central.

Passaggio 4. Migrare il profilo locale nel profilo globale.

- Arrestare correttamente il server con l'SP locale

- Dissocia SP locale

- Elimina SP locale (ripristina gli ID allocati nel pool con stato non utilizzato)

Per ulteriori informazioni su come gestire il profilo del servizio in UCSM, consultare la guida alla configurazione

Passaggio 5. Verificare il nuovo profilo globale.

UCS-FI /org # show service-profile status

Central(resource-mgr) /org/service-profile # show identity

Passaggio 6. Associare GLOBAL-SP al server designato.

Consultare la guida alla configurazione per associare l'SP da una postazione centrale

Passaggio 7. Server di avvio da LUN SAN dopo l'assegnazione del nuovo SP globale

Verificare se il server è in grado di avviarsi dalla SAN tramite la console KVM

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione di UCSM

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-central-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- Procedure ottimali centralizzate

https://communities.cisco.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/66619-102-3-120435/UCS%20Central%20Operations%20and%20Best%20Practice%20Guide.pdf

- Guida alla configurazione centrale

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- PowerTools Suite

https://communities.cisco.com/docs/DOC-37154