Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Unità di backup della batteria (BBU)

Server UCS-B440

Serie UCS-C

Esempio con il C-210

Esempio con il C-240

Sostituzione della batteria di riserva (BBU)

Serie UCS-B

Serie UCS-C

C210

Sostituire una BBU LSI MegaRAID

C240

Introduzione

In questo documento viene descritto come monitorare e sostituire la batteria di backup (BBU) in entrambi i server UCS serie B e UCS serie C. In questo documento vengono utilizzati sia la CLI di Cisco Integrated Management Controller (CIMC) che la CLI di Avago LSI.

Prerequisiti

Per eseguire i comandi di Avago LSI MegaCLI, è necessario prima scaricare e installare l'utility MegaCLI. Vedere l'articolo Introduction to LSI's MegaCLI Utility per il collegamento per il download.

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco UCS

- iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface)

- Controller RAID (Redundant Array of Independent Disks) Avago LSI

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Unità di backup della batteria (BBU)

Server UCS-B440

Di seguito è riportato un esempio che utilizza l'utility di comando MegaCLI per estrarre le informazioni BBU:

[root@lnxdb-TAC-1 MegaCli]# ./MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0

Di seguito viene riportato ciò che si cerca nell'output del comando:

1. Stato batteria:

- Non riuscito: Deve essere sostituito.

- Sconosciuto: Lo stato della BBU è sconosciuto, pertanto è necessaria un'ispezione fisica.

- Mancante: Inoltre, si sospetta che non sia presente alcun BBU.

2. Questi due valori devono essere superiori a 675 mAh.

Al di sotto di 675mAh deve essere sostituito.

- Capacità rimanente: 894 mAh

- Capacità di carica completa: 926 mAh

3. Tempo di carica della batteria di riserva: 48 ore e oltre

Nota: Inferiore a 48 ore + disattiva la modalità cache. Tuttavia, non è un brutto BBU.

Serie UCS-C

Le unità BBU possono essere monitorate con CIMC, l'utility MegaCLI e LSI Mega RAID Storage Manager (MSM).

Esempio con il C-210

Di seguito è riportata la riga di comando della shell CIMC, che mostra una batteria scarica:

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

Di seguito è riportata la riga di comando di MegaCLI:

bash$/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

Esempio con il C-240

Riga di comando della shell CIMC, che mostra una batteria corretta:

TAC-xx-sl2-56-bmc /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-3:

BBU Type: TMM-C SuperCap

BBU Health: Good

BBU Status: Optimal

Learn Cycle Status: Successful

Charging Status: N/A

Learn Mode: Auto

Battery Present: true

Serial Number: 65535

Temperature: 29 degrees C

Temperature High: false

Retention Time: N/A

Relative State of Charge: N/A

Absolute State of Charge: N/A

Capacitance: 100 %

Manufacturer:

Date of Manufacture: 2013-12-31

Firmware Version: 25849-01

Design Voltage: 9.500 V

Voltage: 9.397 V

Current: 0.000 A

Design Capacity: 306 Joules

Full Capacity: N/A

Remaining Capacity: N/A

Pack Energy: 322 Joules

Expected Margin of Error: N/A

Completed Charge Cycles: N/A

Learn Cycle Requested: false

Next Learn Cycle: 2014-08-07 11:58

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2c Errors Detected: false

Di seguito è riportata la riga di comando di MegaCLI:

./MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aAll

BBU status for Adapter: 0

BatteryType: SuperCaP

Voltage: 9509 mV

Current: 0 mA

Temperature: 28 C

Battery State: Optimal

BBU Firmware Status:

Charging Status              : None

Voltage                                 : OK

Temperature                             : OK

Learn Cycle Requested                   : No

Learn Cycle Active                      : No

Learn Cycle Status                      : OK

Learn Cycle Timeout                     : No

I2c Errors Detected                     : No

Battery Pack Missing                    : No

Battery Replacement required            : No

Remaining Capacity Low                  : No

Periodic Learn Required                 : No

Transparent Learn                       : No

No space to cache offload               : No

Pack is about to fail & should be replaced : No

Cache Offload premium feature required  : No

Module microcode update required        : No

BBU GasGauge Status: 0x644a

Pack energy             : 330 J

Capacitance             : 100

Remaining reserve space : 93

Exit Code: 0x00

Sostituzione della batteria di riserva (BBU)

Serie UCS-B

Questa sezione illustra come sostituire la BBU in un B440. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sull'installazione di una BBU (Battery Backup Unit).

La BBU è un'unità di backup a batteria intelligente che protegge i dati della cache di scrittura del disco durante un'interruzione di corrente sul controller RAID per un massimo di 72 ore. Cisco consiglia di sostituire la BBU una volta all'anno o dopo 1.000 cicli di ricarica, a seconda di quale condizione si verifica per prima. Verificare se è necessaria la sostituzione della BBU con il comando show raid-battery detail nella CLI.

Nota: Per rimuovere la chiave di licenza RAID, eseguire questa procedura in ordine inverso.

Per installare una RAID BU, attenersi alla seguente procedura:

1. Con UCS Manager, eseguire un arresto regolare del server. Senza uno spegnimento regolare, i dati potrebbero andare persi in modo permanente.

2. Rimuovere la piastra cieca, se presente, dall'alloggiamento della BBU sulla destra del server.

3. Far scorrere parzialmente l'unità BBU e allineare la leva di espulsione.

Attenzione: La sostituzione a caldo della BBU non è supportata. Prima di sostituire la BBU, spegnere il server normalmente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del server blade Cisco UCS B440 M2.

Serie UCS-C

C210

Per informazioni su come sostituire la BBU su un server C-210, consultare l'articolo Gestione del server.

Nota: Prima di sostituire la BBU è necessario arrestare il server e rimuovere l'alimentazione CA.

Sostituire una BBU LSI MegaRAID

Quando si installa una scheda LSI MegaRAID e la BBU opzionale in questo server, non installare la BBU sopra la scheda come descritto nelle istruzioni LSI. Per evitare il surriscaldamento della scheda, è necessario installare la BBU su una speciale staffa situata nella parte superiore dell'alloggiamento di alimentazione.

C240

Fare riferimento a Sostituzione dell'unità di backup della batteria RAID LSI o del modulo di alimentazione SuperCap per informazioni su come sostituire la BBU/SuperCAP su un C240.

Sui server C240, basati sulla scheda LSI, un server potrebbe avere una BBU (basata su Li ION) o un SuperCAP.

Sono disponibili diversi tipi di controller RAID venduti con il modello C240. Se il controller ordinato è UCS-RAID-9266CV o UCS-RAID9271CV-8i, dispone già di SuperCAP. Se il controller acquistato è UCS-RAID-9266, utilizza BBU. SuperCAP e BBU non sono intercambiabili.