Sommario

Introduzione

Procedura per aggiungere un'unità virtuale

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per utilizzare il controller RAID modulare (Cisco 12G SASA Modular RAID) per configurare i gruppi di unità disco e le unità virtuali, la configurazione RAID e per eseguire altre attività di configurazione in un ambiente pre-avvio.

Procedura per aggiungere un'unità virtuale

Per configurare i gruppi di unità e le unità virtuali utilizzando il controller RAID modulare, attenersi alla seguente procedura.

1. Accedere a Cisco UCS Manager.

2. Aprire una console per l'host.

3. Riavviare l'host

All'avvio, premere Ctrl+R per accedere all'utility di configurazione del BIOS del controller RAID modulare SAS Cisco 12G.

Posizionare il cursore sul nome del controller Cisco 12G SASA Modular RAID e premere F2.

Selezionare Crea unità virtuale.

Questo mostra VD Management che aiuta a configurare il RAID.

Nota: Cisco 12G SASA Modular RAID supporta solo RAID 0 e RAID 1.

Selezionare il RAID in base al requisito.

Dopo aver selezionato il RAID, selezionare i dischi rigidi che faranno parte del RAID.

Ad esempio, le unità 4 e 5 sono state scelte come illustrato.

Premere OK.

Questo messaggio di avviso viene visualizzato sullo schermo e si preme OK.

In questa schermata è possibile vedere che è stata aggiunta una nuova unità virtuale con 2 unità fisiche.

Informazioni correlate

- http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/erswug/guide/48712-00B_EmbMRAID_SWUG.pdf

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems