Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurazione CLI

Configurazione GUI

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come configurare un canale della porta upstream sui server Cisco UCS.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco consiglia di conoscere i canali delle porte prima di provare questa configurazione.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sui sistemi di calcolo unificato (UCS) Cisco.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

La configurazione del canale della porta UCS è impostata in modo statico sulla modalità LACP (Link Aggregation Control Protocol) attiva. Questa configurazione non può essere modificata; pertanto, tutte le configurazioni del canale della porta upstream devono aderire anche alla modalità LACP attiva. In alternativa, è possibile configurare le porte di commutazione a monte per la modalità LACP passiva.

Configurazione CLI

Di seguito è riportato un esempio della configurazione dell'interfaccia UCS che non può essere modificata:

UCS1-B(nxos)# show run interface eth1/19

!Command: show running-config interface Ethernet1/19

!Time: Fri Oct 12 20:25:59 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface Ethernet1/19

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

channel-group 100 mode active

no shutdown

Di seguito è riportata la configurazione dell'interfaccia del canale della porta:

UCS1-B(nxos)# show run interface po100

!Command: show running-config interface port-channel100

!Time: Fri Oct 12 20:21:19 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface port-channel100

description U: Uplink

switchport mode trunk

pinning border

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

speed 10000

È possibile eseguire il comando show interface sul canale della porta per visualizzare i membri del canale della porta:

UCS1-B(nxos)# show interface po100

port-channel100 is up

Hardware: Port-Channel, address: 000d.eccd.665a (bia 000d.eccd.665a)

Description: U: Uplink

MTU 1500 bytes, BW 20000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Members in this channel: Eth1/19, Eth1/20

Il canale della porta upstream deve essere LACP per corrispondere alla configurazione UCS. Possono essere presenti altre configurazioni, ma è consigliabile visualizzare almeno la seguente configurazione:

5k# show run int eth1/3

!Command: show running-config interface Ethernet1/3

!Time: Sat Oct 13 00:30:51 2012

version 5.1(3)N2(1)

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 100 mode active

Si noti che lo spanning-tree port type edge trunk è un tipo di trunk sui dispositivi NXOS. Questa configurazione garantisce che, in caso di flap di un collegamento, la porta torni immediatamente su. In caso di guasto, è importante che le porte dello switch a monte non passino attraverso gli stati STP, il che prolunga i tempi di inattività. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare il documento sullo spanning-tree port type edge.

L'equivalente in Cisco IOS di questo comando è spanning-tree portfast trunk.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a questi documenti:

- Guida alla configurazione del software degli switch Catalyst 3550 Multilayer

- STP può causare la perdita temporanea della connettività di rete quando si verifica un evento di failover o failback (1003804)

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Configurazione GUI

1. Creare l'interfaccia Port Channel.

2. Selezionare le porte e fare clic sulla doppia freccia per aggiungerle al Port Channel.

3. Dopo aver fatto clic su Fine, il canale della porta viene visualizzato come inattivo mentre LACP negozia con lo switch a monte.

Se lo switch a monte è configurato correttamente, lo stato complessivo passa a Su.

Risoluzione dei problemi

- Un canale della porta non si attiva se la velocità è diversa su entrambi i lati. Questa è una configurazione errata comune.

- Potrebbe essere necessario visualizzare tutti i collegamenti singolarmente e verificare le porte adiacenti. Utilizzare show cdp neighbors per verificare le porte adiacenti.