Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Esempio di rete

Convenzioni

Attività principale

1. Scaricare il firmware da Cisco.com

2.1 Gestione del firmware con GUI

2.2 Gestione del firmware con CLI

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento presenta alcuni suggerimenti comuni per semplificare il processo di gestione quotidiana del firmware.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco consiglia di:

- Avere una conoscenza operativa del software e dell'hardware dei server blade Cisco UCS.

- Conoscere l'interfaccia utente di UCS Manager.

- Comprendere l'impatto e le implicazioni dei diversi comandi descritti in questo documento

- Acquisire familiarità con i componenti e la topologia UCS. Fare riferimento al diagramma per una soluzione tipica

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su Cisco UCS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Esempio di rete

Una topologia Cisco UCS tipica ha questo aspetto:

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Attività principale

1. Scaricare il firmware da Cisco.com

Attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla home page del Software Center e selezionare una categoria di prodotti.

2. Scegliere un prodotto dalla struttura gerarchica visualizzata.

3. Selezionare un tipo di software se esistono più tipi di software per il prodotto selezionato.

4. Fare clic sul nome dell'immagine. Verranno visualizzati i dettagli dell'immagine con l'opzione per il download.

5. Fate clic su Image.bin. È necessario accettare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) Cisco standard.

Una volta accettato il Contratto, il download ha inizio.

2.1 Gestione del firmware con GUI

Prima di eseguire la gestione del firmware, consultare i prerequisiti per l'aggiornamento o il downgrade del firmware. Si consiglia di gestire tutte le attività di gestione del firmware tramite l'interfaccia GUI.

Visualizza firmware installato

Completare questa procedura per visualizzare il firmware installato in UCS tramite l'interfaccia utente:

1. Accedere a Cisco UCS Manager.

2. Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda Apparecchiature.

3. Fare clic sulla scheda Gestione firmware nel riquadro di lavoro.

4. Fare clic sulla scheda Firmware installato.

Pacchetti

La scheda Pacchetti:

- Tiene traccia di tutti i pacchetti nel sistema

- Mostra le immagini eliminate

- Quando tutte le immagini vengono eliminate, il pacchetto viene rimosso dalla scheda

Immagini

Nella scheda Immagini:

- Consente di ottenere informazioni sulle singole immagini della raccolta

- Consente di eliminare le immagini

- Una volta eliminate tutte le immagini associate a un pacchetto, il pacchetto viene rimosso dalla scheda Pacchetto

Attività di download

Quando si scarica un pacchetto di immagine firmware, un'interconnessione Fabric richiede almeno il doppio dello spazio disponibile rispetto alle dimensioni del pacchetto di immagine firmware. Se lo spazio su bootflash non è sufficiente, eliminare il firmware obsoleto, i file core e altri oggetti non necessari dall'interconnessione fabric. Prima di scaricare un nuovo bundle, verificare lo spazio disponibile sulle interconnessioni fabric:

1. Nel riquadro di spostamento selezionare Apparecchiature.

2. Espandere Interconnessioni fabric e selezionare Fabric Interconnect #.

3. Fare clic sulla scheda Generale nel riquadro di lavoro a destra.

4. Espandere Informazioni archiviazione locale.

5. Controllare entrambe le interconnessioni fabric.

6. Eliminare immagini e pacchetti se lo spazio è limitato.

Utilizzare la scheda Download Tasks per scaricare il firmware. Il nome dell'immagine del firmware può contenere da uno a 16 caratteri alfanumerici. Non è possibile utilizzare spazi o caratteri speciali e non è possibile modificare questo nome dopo il salvataggio dell'oggetto. Il sistema scarica e disinstalla il bundle e lo distribuisce a entrambe le interconnessioni fabric. È possibile controllare lo stato di avanzamento nella scheda Gestione archivi rimovibili.

Da questa schermata è possibile scaricare, aggiornare e attivare il firmware.

2.2 Gestione del firmware con CLI

Completare questi passaggi per visualizzare il firmware installato in UCS dalla CLI:

1. Accedere a Cisco UCS dalla CLI.

2. Eseguire il comando scope system.

3. Immettere il comando show firmware expand.

Visualizza firmware installato

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

scope firmware è un utile comando CLI che consente di:

- Elimina

- Scarica

- Ambito: per scaricare le attività

- Mostra: task di download, evento, fsm, immagine e pacchetto

L'aggiornamento e l'attivazione dell'immagine vengono eseguiti dall'ambito dei singoli componenti

firmware ambito

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

Verifica

Attualmente non sono disponibili informazioni di verifica specifiche per questa configurazione

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems