Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Archiviazione locale MRAID - HDD

Controller M.2 di archiviazione locale

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione per l'avvio dallo storage locale con  MRAID/HDD and M.2 Controller on  Intersight Managed Mode IMM.

Contributo di Javier Garcia e Luis Uribe Rojas, tecnici Cisco TAC.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Intersight

- Avvio locale

- Dispositivi di archiviazione locale (unità HDD/SSD e M.2)

- Conoscenza Redundant Array of Independent Disks (RAID) configurazione

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect, firmware 4.2(1e)

- Server blade UCSB-B200-M5, firmware 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- Controller di storage MRAID, MSTOR-RAID

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Archiviazione locale MRAID - HDD

Passaggio 1. Identificare il controller installato nel server e l'ID dello slot.

Passa a  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Prendere nota dell'ID.

Passaggio 2. Creazione Boot Order Policy:

Passa a  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

Seleziona UCS server e Boot order

Configurazione  Policy Organization, Name, e  Description.

Aggiungi  local Disk boot option, selezionare  Legacy o  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Configurare  Device Details:

- Device Name è il nome da utilizzare come riferimento nel criterio.

- Slot  è l'ID salvato dal Passaggio 1.

- Bootloader (facoltativo).

Add Virtual Media per installare l'immagine ISO.

Configurazione  Device Name e Type.

Passaggio 3. Creazione  Storage Policy

Denominazione  Storge Policy e abilitare  MRAID/RAID Controller Configuration.

Configurazione  Drive Group e  Virtual Drive.

Nota: per evitare l'aggiunta di un'unità virtuale, utilizzare la creazione RAID0 a unità singola.

Passaggio 4. Distribuisci profilo server.

Passaggio 4.1 Applicare i criteri creati.

Nota: se necessario, è possibile aggiungere altri criteri. In questo articolo vengono illustrati solo i criteri necessari per l'avvio dall'archivio locale. Se necessario, è possibile aggiungere altri criteri.

Passaggio 5. Installare il sistema operativo tramite KVM.

Controller M.2 di archiviazione locale

Passaggio 1. Identificare il controller installato nel server e l'ID dello slot.

Passa a  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Prendere nota dell'ID.

Passaggio 2. Creazione  Boot Order Policy:

Passa a   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(Configura criterio, organizzazione, nome e descrizione).

Aggiungere l'opzione di avvio locale del disco, selezionare  Legacy o  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name è il nome da utilizzare come riferimento nel criterio.

Slot è l'ID salvato dal Passaggio 1.

Botloader (facoltativo).

Aggiungi  Virtual Media per installare l'immagine ISO.

Passaggio 3. Creazione  Storge Policy

Denominazione  Storge Policy e abilitare  M.2 RAID Controller Configuration.

Passaggio 4. Distribuisci profilo server

Nota: in questo articolo vengono illustrati solo i criteri necessari per l'avvio dall'archivio locale. Se necessario, è possibile aggiungere altri criteri.

Passaggio 4.1 Applicare i criteri creati.

Passaggio 5. Installare il sistema operativo tramite KVM.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Avviare il vDVD mappato vKVM.

Verificare che RAID venga visualizzato durante l'installazione del sistema operativo.