Sommario

Introduzione

Dispositivi gestiti UCSM

UCS Manager Web Interface

CLI (Command Line Interface)

UCSM Visore

Dispositivi autonomi serie C

Intersight

Introduzione

In questo documento vengono fornite istruzioni agli amministratori per ottenere il modello specifico e la versione in esecuzione dei dischi fisici in un ambiente UCS. Copre diversi metodi per i dispositivi gestiti da UCS Manager (UCSM), i dispositivi standalone serie C e i dispositivi richiesti in Intersight.

Dispositivi gestiti UCSM

Per i dispositivi gestiti da UCSM, gli amministratori possono determinare il firmware delle unità utilizzando diversi metodi.

UCS Manager Web Interface

Selezionare Apparecchiature > Gestione firmware > Firmware installato. In questa interfaccia, viene visualizzato il PID (Cisco Product Identifier) anziché il modello del fornitore. Gli altri metodi descritti di seguito consentono di filtrare il modello del fornitore se necessario.

CLI (Command Line Interface)

Gli amministratori possono anche utilizzare la CLI per ottenere il modello e le versioni in esecuzione. Ad esempio, gli amministratori che desiderano identificare i dispositivi interessati da FN70545 utilizzeranno il comando seguente.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

Gli amministratori possono utilizzare UCSM Visore per eseguire query nell'intero ambiente. È possibile accedere a UCSM Visore puntando il browser all'indirizzo https://[UCSM VIP]/visore.html. Immettere storageLocalDisk per Class o DN,model per Property e il modello di dispositivo per Val1. Ad esempio, gli amministratori che desiderano identificare i dispositivi interessati da FN70545 immetteranno LT0400MO e LT1600MO.

Dispositivi autonomi serie C

Gli amministratori possono utilizzare Cisco Integrated Management Controller (IMC) per visualizzare le unità installate. Per le unità collegate al controller RAID, selezionare Storage > RAID controller > Physical Drive Info > Inquiry Data (Archiviazione > Controller RAID > Informazioni sulle unità fisiche).

Intersight

Gli amministratori con server richiesti in Intersight che dispongono di licenze Essentials possono visualizzare i dettagli dei server in Intersight. Gli amministratori possono visualizzare l'inventario passando a Server > (selezionare Server) > Inventario > Seleziona controller di storage.

Gli amministratori che desiderano verificare il modello/le versioni hardware per un servizio di consulenza software o un avviso sul campo in sospeso possono utilizzare gli Intersight Advisories se dispongono di una licenza Advantage. Ciò consente di visualizzare i dispositivi interessati in un'unica posizione.