Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

Questo documento spiega perché viene visualizzato il messaggio di errore F0935 e la soluzione/risoluzione del problema.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Informazioni sulle autorizzazioni VLAN su UCS

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware di Cisco UCS.

Problema

Se si hanno più VLAN con nome con lo stesso ID VLAN e si limita l'autorizzazione di una delle VLAN con nome a un'organizzazione o a una sub-organizzazione, viene visualizzato questo allarme. Se sono presenti più VLAN con nome con lo stesso ID VLAN, tutte le VLAN con nome (con lo stesso ID VLAN) devono avere le stesse restrizioni alle autorizzazioni VLAN O nessuna di esse deve avere restrizioni alle autorizzazioni VLAN.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_010000.html

Ad esempio: Se sono presenti 2 VLAN con nome e l'ID VLAN 40 è lo stesso (la creazione verrà eseguita) e l'utente ha impostato su una di esse l'autorizzazione per limitare il traffico a un'organizzazione/sottoregione specifica.

Create 2 VLAN con nome (test-vlan e prmt-vlan) con ID VLAN "40".

UCSmin-B# scope eth-uplink

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:

Name       VLAN ID    Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name Compression Type

---------- ---------- --------- ----------- ------------ ------------ --------------------- ----------------

default    1          Dual      Yes         None                                            Included

prmt-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

test-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

Nell'esempio, una delle autorizzazioni VLAN con nome è stata limitata a una specifica organizzazione "org".

UCSmin-B# scope org

UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

VLAN Permit:

Name

----

prmt-vlan

Vengono generati errori "Sono presenti più VLAN con ID 40 con accessibilità configurata diversamente."

UCSmin-B# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Soluzione

Soluzione/correzione: Assegnare le stesse restrizioni alle autorizzazioni VLAN o rimuovere le restrizioni da tutte le VLAN con nome con lo stesso ID VLAN. In entrambi i casi, gli allarmi saranno cancellati.

Rimozione delle restrizioni alle autorizzazioni VLAN:

UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Aggiunta delle restrizioni alle autorizzazioni VLAN:

UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.