Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurazione criteri di esportazione log

Configurazione livello di registrazione

Verifica

Server esterno

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare i log di Data Management Engine (DME) da esportare in un server esterno utilizzando il protocollo SCP (Secure Copy Protocol) per conservarli.

Unified Computing System Manager (UCSM) archivia i file di log per i propri processi in /var/sysmgr/sam_logs/. Questi log possono essere letti dall'amministratore tramite la raccolta di un supporto tecnico UCSM o con il comando tail-mgmt-log nell'ambito local-mgmt.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Accesso da riga di comando (CLI) al dominio UCS

- Server esterno

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- UCS 6248 Fabric Interconnect

- UCSM 2.2(7b)

- CentOS 6.7

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Configurazione criteri di esportazione log

Nota: Questa configurazione è documentata nel manuale Cisco UCS Manager CLI System Monitoring Guide, nella sezione Configurazione delle impostazioni per errori, eventi e registri > Log File Exporter. Si consiglia di leggere la guida al monitoraggio nella sua interezza.

Passaggio 1. Iniziare con l'ispezione della regola di esportazione del log corrente.

ucs-04-B# scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope log-export-policy

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # show

Log Export Policy:

Remote server:

admin state: Disabled

Use Passwordless Ssh: Yes

Passaggio 2. Visualizzare le impostazioni che possono essere modificate.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set

admin-state       admin state

descr             Description

hostname          Remote server

passwd            password

passwordless-ssh  Use Passwordless Ssh

path              remote path

proto             protocol

user              remote user

Passaggio 3. Configurare un server esterno.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set hostname 192.168.0.100

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set user ucs

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwd

password:

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set path /var/log/

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set admin-state enabled

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set proto scp

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwordless-ssh yes

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # commit-buffer

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy #

Configurazione livello di registrazione

L'amministratore potrebbe dover aumentare il livello di registrazione per un modulo di registrazione specifico. I comandi riportati di seguito mostrano i moduli che è possibile configurare.

ucs-04-B # scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

reset  Reset mgmt logging levels

save   Save mgmt logging parameters

set    Set mgmt logging property values

show   Show system information

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Info

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

I comandi qui riportati esemplificano come l'amministratore può modificare il livello di log di app_sam_dme, il modulo di log DME.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set

all     All mgmt logging modules

file    Mgmt logging file parameters

module  Specific mgmt logging module

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme

crit    Crit

debug0  Debug0

debug1  Debug1

debug2  Debug2

debug3  Debug3

debug4  Debug4

info    Info

major   Major

minor   Minor

warn    Warn

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme debug4

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Debug4

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

L'aumento del livello di registrazione determina l'aumento del numero di messaggi registrati. Nella maggior parte dei casi, questo valore deve essere modificato solo se richiesto da Cisco Technical Assistance Center (TAC).

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Server esterno

Come mostrato di seguito, il server syslog contiene diversi file .tgz esportati dal dominio UCS.

[admin@localhost /var/log]# ls -la logs.ucs-04-B* | tail -n 5

-rw-r--r--. 1 root root 476911 Dec  8 09:10 logs.ucs-04-B.151208141033.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 276423 Dec  8 09:29 logs.ucs-04-B.151208142904.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 456043 Dec  8 09:33 logs.ucs-04-B.151208143342.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 480427 Dec  8 09:57 logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 119322 Dec  8 10:04 logs.ucs-04-B.151208150403.tgz

L'estrazione di uno di essi come esempio mostra che contiene un file svc_sam_dme.log.6.gz che, senza questa configurazione, UCS dovrebbe eliminare per salvare i messaggi di log più recenti.

[admin@localhost /var/log]# tar -vxzf logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/svc_sam_dme.log.6.gz

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Manuale delle risorse di monitoraggio Cisco UCS

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems