Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Integrazione

Connessioni fisiche

Fasi UCSM

Integrazione dei proiettori della serie C nella release 2.1

Gestione a filo singolo

Gestione a doppio filo con 1225

Verifica

Accesso al server dalla CLI

File di supporto tecnico

Integrazione con i proiettori della serie C prima della versione 2.0(2)

Risoluzione dei problemi

Rimozione di un server serie C da UCSM

Trovare i livelli di codice corretti

Sostituzione di un'unità integrata della serie C

Risoluzione dei problemi di individuazione

Introduzione

In questo documento viene descritta l'integrazione dei sistemi della serie C con Unified Computing System Manager (UCSM).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Di seguito è riportato un elenco dei componenti richiesti per questo documento:

- Due interconnessioni fabric (FI) con UCSM versione 2.0(2) o successive (è supportato anche un singolo FI)

- Due Cisco Nexus 2232 Fabric Extender (FEX) (ne è necessario uno solo se il FI è autonomo)

- Server serie C con la corretta versione del codice. Per individuare la versione corretta da eseguire con la versione UCSM, consultare la sezione successiva.

- Due cavi RJ-45 per server (e due ricetrasmettitori GLC-T per il lato FEX) (uno se FI è autonomo)

- Quattro cavi SFP (Small Form-Factor Pluggable) da 10 GB per i moduli FEX e altri due per server (2 + 2/server se FI è autonomo)

Nota: In termini di integrazione, i FEX sono gli stessi dei moduli I/O (IOM) in uno chassis blade.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

L'integrazione della serie C si riferisce al processo in cui si aggiungono i server autonomi della serie C a UCSM e si consente di gestirli come un blade. Una volta integrate, è possibile utilizzare tutte le funzionalità di UCSM sul server.

Integrazione

Connessioni fisiche

Prima di iniziare questo processo, ripristinare i valori predefiniti di Cisco Integrated Management Controller (CIMC) sul server serie C. Se è già stato configurato, non verrà aggiunto correttamente a UCSM.

Completare questa procedura per impostare le connessioni fisiche. È possibile utilizzare qualsiasi porta di FEX.

1. Collegare due cavi da 10 GB da FEX A a FI A e due da FEX B a FI B. Le porte devono essere configurate come porte server su FI.

2. Collegare un cavo da 1 GB da una delle porte FEX a una delle porte Lights Out Management (LOM). Collegare l'altro cavo all'altra porta FEX e all'altra porta LOM.

3. Collegare due cavi da 10 GB dal server ai FEX, uno a FEX A e uno a FEX B.

Una volta terminato, dovrebbe avere il seguente aspetto:

Per i diagrammi dei diversi server da integrare, consultare la sezione Configurazione della gestione della doppia connessione in Cisco UCS serie C Server Integration con Cisco UCS Manager 2.1.

Fasi UCSM

A questo punto, è necessario verificare che le porte FI siano configurate come porte server e che i FEX rilevino. I server FEX possono essere considerati come chassis propri e i server montati su rack come blade:

È importante notare che:

1. Se non si collegano entrambe le unità di alimentazione (PSU) nei FEX, si verificheranno errori delle ventole.

2. I FEX seguono le stesse impostazioni dei criteri di individuazione degli OIM. Se si imposta il channeling delle porte, i canali delle porte FEX (con 6200). Se si seleziona il collegamento a 8, per individuarlo è necessario il collegamento a 8.

3. Come gli OIM, è necessario confermare (ACK) i FEX per apportare modifiche alla connettività. A differenza degli OIM, è possibile eseguire ACK su un lato e quindi sull'altro, senza interruzioni del servizio.

Integrazione dei proiettori della serie C nella release 2.1

L'integrazione della serie C Delmar (versione 2.1(1a)) ha ricevuto un paio di nuove funzioni. Tuttavia, è completamente compatibile con le precedenti implementazioni di integrazione della serie C, a differenza del passaggio dalla release 2.0(1) alla release 2.0(2).

Nella versione 2.1(1a), è stato introdotto il supporto per la scheda di interfaccia virtuale (VIC) 1225 Cisco Unified Computing System (UCS) (VIC) serie C di seconda generazione). Il VIC 1225 funziona in due modalità, gestione a filo singolo o doppio. Indipendentemente dalla modalità scelta, per utilizzare la 1225 È NECESSARIO disporre della release 2.1.

Gestione a filo singolo

Con la gestione a filo singolo, è sufficiente collegare un solo cavo dal server serie C a ciascun cavo FEX; la gestione e la condivisione dei dati. Ciò aumenta la densità dei server su una singola coppia 2232 FEX da 16 a 32 server.

Requisiti

- Due FI con release 2.1(1a) o successive (è supportato anche un singolo FI)

- Due 2232 FEX (o uno solo se si dispone di un FI autonomo)

- Quattro cavi SFP da 10 GB per i moduli FEX e uno in più per server

- Uno di questi server serie C con la corretta versione del codice per UCS

- Un VIC 1225 nello slot PCI (Peripheral Component Interconnect) corretto

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Configurazione della gestione a filo singolo in Cisco UCS serie C Server Integration con Cisco UCS Manager 2.1.

Cablaggio

Collegare il VIC 1225 ai FEX nel modo seguente (C22 utilizzato nell'esempio):

A questo punto, è necessario seguire la stessa procedura descritta nella sezione precedente (accertarsi che i proiettori serie C siano ripristinati ai valori predefiniti e che le porte FEX siano configurate come porte server).

Fare riferimento alla sezione Configurazione della gestione a filo singolo di Cisco UCS serie C Server Integration con Cisco UCS Manager 2.1 per visualizzare esempi di cablaggio per ogni server supportato.

Per il resto del presente documento non vi sono differenze tra gestione a filo singolo e gestione a doppio filo.

Gestione a doppio filo con 1225

In questa modalità, il VIC 1225 viene utilizzato come qualsiasi altra scheda da 10 GB e il server è cablato come descritto nella prima sezione di questo documento. Per utilizzare la release 1225 per l'integrazione, è necessario eseguire la release 2.1(1a) o successive. La versione 2.1(1a) supporta inoltre completamente qualsiasi integrazione della serie C dalla versione 2.0(2) o successive e segue la stessa configurazione/configurazione descritta in precedenza.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Accesso al server dalla CLI

Di seguito sono riportati alcuni comandi CLI che vengono utilizzati per accedere al server.

- Per definire l'ambito di un server blade, immettere un comando simile al seguente:

scope server x/y
In questo comando, x è il numero dello chassis e y è il numero del server.

- Per ottenere un server con montaggio su rack, immettere questo comando:

scope server z
In questo comando, z è il numero del server in UCSM.

Nota: Anziché definire l'ambito di uno chassis e di un server, è possibile definire l'ambito direttamente per il server.

- Se invece si desidera definire l'ambito di FEX, immettere questo invece del comando scope iom x/y:

Nota: Se il server serie C contiene un P81E/1225, è possibile collegarsi normalmente e immettere tutti i comandi VIC normalmente immessi su un M81KR/1240/1280.

File di supporto tecnico

I server montati su rack non vengono visualizzati in nessuno dei comandi show chassis inventory. Tuttavia, vengono visualizzate normalmente con i comandi show server inventory. Come in precedenza, elencano solo i numeri dei server:

Server 2:

Name:

Model: R250-2480805W

Acknowledged Vendor: Cisco Systems Inc

Acknowledged Serial (SN): PGS142600C1

Acknowledged Revision: 0

Acknowledged Product Name: Cisco UCS C250 M2

Acknowledged PID: R250-2480805W

Acknowledged VID: V01

Nei gruppi di disponibilità vengono visualizzati con l'identificatore unità rack-z, dove z è il numero del server:

[INFO][0xac05ebb0][Jun  7 05:27:30.697][app_sam_dme:checkCompu] server assigned

dn: sys/rack-unit-2

Integrazione con i proiettori della serie C prima della versione 2.0(2)

Prima della release 2.0(2), il processo (e i FEX supportati) era leggermente diverso. È importante notare che questo non è compatibile con le versioni precedenti. Se l'integrazione è stata eseguita prima della release 2.0(2) e si desidera eseguire l'aggiornamento alla release 2.0(2), è necessario modificare l'intero sistema. Questo documento non descrive il metodo di integrazione perché non è più utilizzato.

Risoluzione dei problemi

Consultare questa sezione per risolvere i problemi di configurazione.

Rimozione di un server serie C da UCSM

Se è necessario rimuovere un server serie C da UCSM e configurarlo come standalone, attenersi alla seguente procedura.

1. Smantellare il server in UCSM.

2. Rimuovere il cavo del server da FEX e FI.

3. Collegare un monitor e una tastiera e riavviare il server.

4. Quando viene visualizzata la schermata Cisco, fare clic su F8 per accedere alla configurazione CIMC.

5. Quando viene richiesto se si desidera eseguire il ripristino alla modalità standalone, è possibile configurare normalmente CIMC.

Trovare i livelli di codice corretti

Per individuare la versione corretta del codice, è necessario utilizzare un processo in due passaggi:

1. Trova il bundle della serie C per la versione in uso.

2. Individuare l'utility di aggiornamento dell'host (HUU) corretta per il bundle.

Entrambi i documenti pertinenti sono disponibili nella pagina Riferimenti tecnici del sistema di calcolo unificato Cisco.

Per trovare la versione corretta del codice, completare i seguenti passaggi:

1. Aprire la matrice della serie B per la versione in uso. In questo esempio viene utilizzata la release 2.1(3):

2. Nella prima pagina è presente un paragrafo che indica la corretta versione del codice della serie C da eseguire:

3. Tornare alla pagina Web principale e aprire la guida della release 1.5(2) per trovare l'HUU corretto da usare:

Nella seconda pagina è presente una tabella che indica l'HUU corretto per ciascun server:

In questo caso, utilizzare la release 1.4(3u) per un C200M2 e la release 1.5.2 per un C460M1 per integrare correttamente questi server.

Sostituzione di un'unità integrata della serie C

Completare questa procedura per sostituire un server serie C integrato:

1. Smantellare il server precedente:

2. Passare a Apparecchiature > Smantellate ed eliminare il server precedente:

3. Spegnere e scollegare il vecchio server.

4. Configurare i proiettori della serie C sostitutivi come modelli autonomi.

5. Upgrade/downgrade con HUU.

6. Ripristinare i valori predefiniti di CIMC.

7. Collegare il nuovo server e accenderlo.

8. Se viene visualizzato con l'ID server errato, decommissionarlo e modificare il numero nella scheda Decommissionata.

Risoluzione dei problemi di individuazione

Per risolvere i problemi di individuazione, completare i seguenti passaggi:

1. Ripristinare i valori predefiniti di CIMC (fare clic su F8 per accedere a CIMC durante il processo di avvio).

2. Ripristinare le impostazioni del BIOS. Se le ROM delle opzioni di rete sono disattivate, è possibile che si siano verificati problemi di individuazione.

3. Assicurarsi che tutti i cavi siano inseriti correttamente. Provare a utilizzare un gruppo di cavi e porte diversi su FEX.

4. Eseguire nuovamente l'HUU per aggiornare il firmware.

5. Connettersi al CIMC tramite Secure Shell (SSH) e immettere questi comandi per verificare che il server sia completamente aggiornato:

- chassis

- firmware ambito

- update-all

6. Eseguire il reACK dei FEX (è possibile eseguire il reACK un lato alla volta in modo da evitare tempi di inattività per gli altri server).