Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Scarica i file

Importare i file del driver

Procedura di configurazione

Introduzione

In questo documento viene descritto come creare un ISO Cisco personalizzato con vCenter Life Cycle Manager.

Prerequisiti

Requisiti

1. Server vCenter funzionale versione 7.0 o successiva.

2. Pacchetto di installazione offline di ESXi.

3. File ISO o Zip del driver Cisco UCS.

4. Entrambi i file devono essere importati in vCenter Life Cycle Manager prima di procedere con le operazioni descritte.

Nota: Questa procedura non richiede un oggetto del data center esistente o un cluster host all'interno di vCenter. Questa procedura è applicabile a qualsiasi vCenter versione 7.0 o successiva.

Componenti usati

1. vCenter 9.0 (vCenter deve essere almeno 7.0 o superiore)

2. vCenter Life Cycle Manager

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Scarica i file

Nota: Selezionare la versione corretta richiesta per l'ambiente specifico. L'immagine visualizzata è a scopo dimostrativo.

Importare i file del driver

Estrarre il file Zip del driver scaricato dal Servizio Supporto Tecnico Clienti Cisco.

Per importare i file del driver necessari, selezionare vSphere Life Cycle Manager > Actions > Import Updates > Browse.

A scopo dimostrativo, è stato selezionato Cisco VIC Ethernet Driver.

Una volta completato il processo di importazione, il driver importato viene elencato in Deposito software > Componenti.

Ripetere questi passaggi per tutti i driver aggiuntivi necessari.

Procedura di configurazione

Crea un nuovo oggetto centro dati. Fare clic con il pulsante destro del mouse su vCenter Object > New Data Center > Name (Oggetto vCenter > Nuovo data center > Nome).

Crea un nuovo oggetto cluster. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Data Center Object > New Cluster > Name (Oggetto centro dati creato > Nuovo cluster > Nome).

Assicurarsi che l'opzione Crea una nuova immagine sia selezionata.

Selezionare la versione ESXi applicabile. Lasciare vuota la sezione Componenti aggiuntivi fornitori. Fare clic su Next (Avanti).

Selezionare FINISH.

Selezionare Oggetto cluster > Aggiornamenti > Immagine > Modifica

Selezionare Mostra dettagli sui componenti

Selezionare Aggiungi componenti.

Selezionare i driver specifici necessari in Componenti indipendenti per la creazione dell'ISO Cisco personalizzato.

A scopo dimostrativo, è stato selezionato Cisco VIC Ethernet Driver.

Il driver è elencato in Image Profile (Profilo immagine). Fare clic su Save (Salva).

Fate clic su Opzioni aggiuntive (...) > Esporta (Export)

Selezionare il formato desiderato. Per scopi dimostrativi è stato selezionato ISO.

Una volta selezionato il formato, il file di esportazione creato inizia il download dalla finestra del browser.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.