Sommario

Introduzione

Componenti usati

Procedura

Risoluzione dei problemi comuni di registrazione:

Scenario 1: La password amministratore per il dominio UCS non è corretta durante la registrazione del dominio da UCS Central.

Scenario 2: L'ora di UCS Central e del dominio UCS non è sincronizzata.

Scenario 3: Durante la registrazione dal dominio UCS è stato immesso un segreto condiviso errato.

Scenario 4: UCS Central non può comunicare con UCS Manager durante la registrazione

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per registrare i domini Cisco Unified Computing System - UCS con UCS Central. Prima della release 1.5 di UCS Central, la registrazione poteva essere effettuata solo da UCS Manager. A partire dalla versione 1.5, la registrazione può essere eseguita sia da UCS Central sia da UCS Manager.

Componenti usati

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Tutti i dispositivi utilizzati sono dispositivi di laboratorio

Procedura

Processo di registrazione dal dominio UCS:

Avviare UCS Manager e fare clic su Admin-> Communication Management-> UCS Central.

Selezionare Register with UCS Central .

Immettere il nome host/indirizzo IP e il segreto condiviso di UCS Central (è sempre buona norma registrare UCS Central utilizzando il nome host, in quanto l'indirizzo IP può essere modificato utilizzando la voce DNS mentre il dominio è registrato) e fare clic su Ok per avviare la registrazione.

Il controllo della risoluzione dei criteri può essere impostato durante la registrazione. Può anche essere modificato dopo la registrazione.

Monitorare lo stato FSM (macchina a stati finiti) per controllare il processo di registrazione.

Processo di registrazione da UCS Central:

Avviare UCS Central, fare clic su Utilità di sistema e passare a Gestione dominio.

Fare clic su Register Domain (Registra dominio) nell'angolo destro.

Immettere il nome host/indirizzo IP del dominio UCS, il nome utente e la password Admin. Selezionare il nome host/indirizzo IP di UCS Central e fare clic su Register. (È sempre buona norma registrare UCS Central utilizzando hostname come indirizzo IP e modificare il nome utilizzando la voce DNS mentre il dominio è registrato).

Lo stato FSM può essere monitorato dalla scheda Configuration Status (Stato configurazione).

Risoluzione dei problemi comuni di registrazione:

Scenario 1: La password amministratore per il dominio UCS non è corretta durante la registrazione del dominio da UCS Central.

Risolto: Correggere la password dell'amministratore e riprovare la registrazione.

Stato FSM da UCS Central

Scenario 2: L'ora di UCS Central e del dominio UCS non è sincronizzata.

Risolto: Sincronizzare l'ora in UCS Central e UCS Domain e riprovare la registrazione.

Per correggere l'ora, fare riferimento a Forced Time Sync in UCS Manager nel collegamento seguente.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

Stato FSM da UCS Manager

Scenario 3: Durante la registrazione dal dominio UCS è stato immesso un segreto condiviso errato.

Risolto: Immettere il segreto condiviso corretto e riprovare a eseguire la registrazione.

Per modificare il segreto condiviso, fare riferimento a Reimpostazione del segreto condiviso nel collegamento seguente.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

Stato FSM da UCS Manager

Scenario 4: UCS Central non può comunicare con UCS Manager durante la registrazione

Risolto: Verificare che non vi siano blocchi del firewall nelle comunicazioni tra UCS Central e UCS UCS su 443.

Stato FSM da UCS Manager