Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Creare la vNIC e impostare la VLAN iSCSI nativa

Configurazione vNIC iSCSI

Configurazione dell'iniziatore

Parametri di avvio iSCSI

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione per la configurazione iSCSI nel dominio centrale del sistema di calcolo unificato (UCS-C).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- UCSC (Unified Computing System Central Domain)

- Dominio UCSM (Unified Computing System Manager Domain)

- Configurazione di rete

- Configurazione vNIC

- iSCSI

Componenti usati

- UCS Central

- UCS Manager

- Versione firmware UCS 2.0(1q)

- Versione firmware UCSM 4.1(3k)

- Cisco B200 M5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Creare la vNIC e impostare la VLAN iSCSI nativa

1. Per creare un nuovo criterio LAN, passare alla scheda Navigazione > Fare clic in Crea criterio di connettività LAN e viene visualizzata una finestra per configurare il nuovo criterio.

2. Nel criterio LAN creato, aggiungere una nuova vNIC.

3. Dopo aver creato la vNIC, passare alla scheda VLAN e selezionare la VLAN iSCSI, questa VLAN deve essere impostata come nativa.

Configurazione vNIC iSCSI

1. Nello stesso criterio LAN creato, passare alle schede NIC iSCSI e creare una nuova scheda NIC iSCSI. Non dimenticare che il nome deve corrispondere a quello della precedente vNIC configurata. Dopo aver configurato il nome, è possibile visualizzare la scheda vNIC di overlay e la VLAN deve essere nativa.

Configurazione dell'iniziatore

1. Per configurare l'iniziatore, passare alla scheda di navigazione, quindi fare clic su Crea pool IP e viene visualizzata una finestra per configurare il nuovo criterio.

2. Creare l'indirizzo IP dell'iniziatore, quindi configurare la subnet e il gateway predefinito.

.

3. Associare il pool IP creato nell'ambito dei criteri LAN creati in precedenza. Per eseguire questa operazione, selezionare LAN policy > iSCSI vNIC > Identifiers.

4. Per configurare il nome dell'iniziatore, passare al profilo del servizio e fare clic su Configura ID statici > Identificatori > IQN e configurare l'indirizzo IQN statico.

Parametri di avvio iSCSI

1. Per creare un nuovo criterio di avvio, passare alla scheda di navigazione, quindi fare clic su Crea criterio di avvio e viene visualizzata una finestra per configurare il nuovo criterio.

2. Fare clic su Boot order (Ordine di avvio) e aggiungere l'avvio iSCSI. Una volta già aggiunto al criterio, fare clic su e configurare il nome della destinazione iSCSI e l'indirizzo IP desiderato, quindi associare il criterio di avvio al profilo del servizio.

3.- Associare il profilo di servizio al server desiderato.

Verifica

Esempio di connessione riuscita:

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

Risoluzione dei problemi

1. Nell'esempio viene mostrato un errore di configurazione quando il nome della configurazione delle vNIC non è corretto. Verificare che il nome della vNIC e della vNIC iSCSI siano configurati correttamente:

2. Nell'esempio viene mostrata una configurazione quando il ping ha esito negativo:

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

Si suggerisce di:

- Verificare che i parametri iSCSI siano configurati correttamente

- Verifica dell'MTU

- Verificare che le opzioni di avvio iSCSI siano configurate correttamente

- Verificare che la VLAN sia configurata

- Verificare che la VLAN sia consentita nelle interfacce:

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- Confermare che Fabric Interconnect sta apprendendo l'indirizzo MAC:

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

Informazioni correlate

- Esempio di configurazione di avvio iSCSI UCS

- Configurazione iSCSI