Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Opzioni/connettori cavi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura di connessione di una tastiera, di un monitor o di un mouse (KVM) fisici a un server UCS serie C.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Connettori VGA (Video Graphics Array)

- Connettore seriale DB-9

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sui seguenti componenti hardware:

- Monitor VGA

- Tastiera USB

- Il cavo KVM Cisco supportato con ID prodotto Cisco N20-BKVM; o un cavo USB e un cavo VGA DB-15

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Cisco UCS serie C Server aka Rack Mount Server. Qui, C240 M5 è stato preso come esempio.

Opzioni/connettori cavi

1. N20-BKVM: Cavo KVM per porta console server (collegamento di riferimento)

Cavo KVM

Il cavo KVM consente il collegamento al server tramite un connettore seriale DB9, un connettore VGA per un monitor e due porte USB 2.0 per tastiera e mouse. Con questo cavo è possibile creare una connessione diretta al sistema operativo e al BIOS in esecuzione sul server.

Connettore KVM

Connettore KVM al numero 11 (connettore KVM utilizzato con un cavo KVM che fornisce due porte USB 2.0, una porta VGA e una porta seriale).

2. Cavo VGA DB-15

Video VGA

Porta video VGA (connettore DB-15) al numero 9 e porte USB 3.0 (due) al numero 7.

Video mostra la connettività della porta VGA sul pannello posteriore del server a un monitor per ottenere l'uscita video dal server.

Collegare una tastiera USB e un monitor VGA al server utilizzando uno dei seguenti metodi:

1. Collegare un cavo KVM opzionale con ID prodotto Cisco N20-BKVM al connettore KVM sul pannello anteriore. Collegare la tastiera USB e il monitor VGA al cavo KVM.

2. Collegare una tastiera USB e un monitor VGA ai connettori corrispondenti sul pannello posteriore.

Una volta stabilita la connessione, è possibile eseguire attività quali la configurazione dell'interfaccia di gestione integrata Cisco (Cisco IMC) e l'esecuzione di procedure di risoluzione dei problemi.

Informazioni correlate

- Guida all'installazione e all'assistenza del server Cisco UCS C240 M5

- Supporto tecnico Cisco e download