Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Procedura di risoluzione dei problemi

Risoluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo articolo viene descritto lo scenario in cui non è possibile modificare lo stato del disco rigido da Non configurato correttamente a JBOD poiché il controller pass-through UCSC-SAS12GHBA supporta solo la modalità JBOD

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

- UCS-C220-M4L

- CIMC 3.0.3a

- 2xUCS-HD12TB10KHY-E

- Controller RAID: Pass-through UCS-SAS12GHBA

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Fare riferimento alla specifica UCS-240C-M4L qui

Procedura di risoluzione dei problemi

1. UCS-HD12TB10KHY-E è supportato con il controller UCSC-SAS12GHBA come da specifiche UCSC-C220-M4L.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. Nelle proprietà CIMC>Inventory>Storage>Controller/VD non è presente alcuna opzione per impostare/modificare lo stato del disco rigido su JBOD.

3. Controllare lo stato delle impostazioni del controller dalla CLI e il controller visualizza JBOD abilitato:

4. Dalla CLI di CIMC non è disponibile alcuna opzione per modificare/impostare lo stato del disco rigido su JBOD.

5. Al riavvio del server, viene richiesto di selezionare CTRL+C per accedere all'utilità del bios Web di UCSC-SAS12GHBA.

Ma non c'è alcuna opzione da webbios anche per modificare lo stato dell'unità fisica.

Risoluzione

Lo stato dei dischi rigidi rimarrà 'Buono non configurato' se gestiti dal controller pass-through UCSC-SAS12GHBA.

Dopo l'installazione di Windows 2012 R2 sull'unità disco rigido non configurato, HDD#1 e l'installazione sono state completate.

Dopo l'installazione dell'unità - l'HDD n. 1 è rimasto in uno stato non configurato.

Informazioni correlate

CSCvj74706 - GUI CIMC - Stato unità fisica visualizzato come Non configurato Buono con UCSC-SAS12GHBA