Introduzione

Questo documento descrive come risolvere i problemi relativi all'errore delle schede SD non partizionate sul controller Flexflash.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componente utilizzato

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Server standalone serie C

- Controller Flexflash FX3S

- Due schede SD di dimensioni identiche

- CIMC versione 3.X o successiva

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Messaggi di errore e codice di errore

Codice errore: F1260

Descrizione: Flex Flash Virtual Drive 1 (Hypervisor) danneggiato: controllare il dispositivo flash o il controller

Motivo: Apparecchiatura_Danneggiata

Codice errore: F1262

Descrizione: Errore di configurazione del controller Flexflash-0: Configurare correttamente il controller Flexflash

Motivo: Attrezzatura_Non integra

Nota: Scenario in cui il problema si verifica con 1 scheda SD presente.

Dopo aver selezionato Storage > Cisco Flexflash, si rileva che la scheda SD 1 non è partizionata e che l'hypervisor dell'unità virtuale è peggiorato come previsto

Lo stato del controller flexflash è mostrato nell'immagine qui.

Nota: La scheda SD non partizionata è danneggiata e si può procedere con l'autorizzazione al reso (RMA)? No, la sostituzione potrebbe non risolvere il problema.

Soluzione

Passaggio 1. In General Tab, fare clic su Configure cards, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Selezionare la scheda principale come SLOT 2 (poiché lo slot 1 viene utilizzato per la scheda non partizionata e si presume che tutti i dati siano memorizzati nella scheda SD 2). Selezionare AUTO-SYNC (SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA), quindi fare clic su SAVE (SALVA), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Dopo aver fatto clic su SAVE, viene visualizzata una finestra, come mostrato nell'immagine, in cui fare clic su OK.

Passaggio 4. Dopo aver fatto clic su OK, si noti che nella scheda Unità fisiche lo slot 1 con scheda non partizionata deve essere configurato come MIRROR_SECONDARY ma NON INTEGRO, si tratta di un comportamento previsto

Passaggio 5. Sotto la scheda Unità virtuali e si nota che la sincronizzazione automatica dell'unità virtuale è stata avviata (nel passaggio 2, la sincronizzazione automatica è selezionata). Attendere il completamento della sincronizzazione automatica 100%

Passaggio 6. Al termine della sincronizzazione automatica, come mostrato in questa immagine, l'unità virtuale risulta integra.

La scheda nello slot n. 1, che risulta integra nel passaggio 4, è ora integra dopo la sincronizzazione automatica.

Passaggio 7. Se si osserva qui, l'unità virtuale non è ancora accessibile dall'host, il che significa che non è possibile visualizzarla nell'opzione di avvio e non è possibile avviare il sistema operativo da tale posizione o installarvi il sistema operativo.

Passaggio 8. Per rendere accessibile l'host, in Unità virtuale fare clic su ABILITA UNITÀ VIRTUALE.

Passaggio 9. Ora si osserva che l'unità virtuale è collegata all'host e visibile nel menu di avvio, come mostrato in questa immagine.

Quando si dimentica di controllare AUTO-SYNC nel punto 2?

L'unità virtuale non viene sincronizzata automaticamente e la scheda SD 1 continua a apparire NON INTEGRA. In VIRTUAL DRIVES tab, controllare l'unità virtuale e fare clic su SYNC VIRTUAL DRIVE. Questa operazione è denominata SINCRONIZZAZIONE MANUALE. È piuttosto ovvio.

Al termine della sincronizzazione, l'unità virtuale e la scheda SD 1 risultano integre, come mostrato al punto 6.

Informazioni correlate

- Cisco FlexFlash: Uso e gestione della scheda SD interna Flexible Flash di Cisco per server rack standalone Cisco UCS serie C

- White paper sulla configurazione e l'utilizzo delle schede Secure Digital Cisco FlexFlash sui server Cisco UCS