Sommario

Introduzione

Scenario 1. Integrazione VIC 14XX con UCSM

Connessione diretta a UCS Fabric Interconnect

Connessione di un singolo filo a UCS Fabric Interconnect

Scenario 2. VIC 14XX in modalità standalone

Configurazione della modalità canale porta tramite riga di comando CIMC

Scenario 3. VIC 14XX in modalità standalone in port-channel - con LACP

Dettagli sulla modalità FEC (Forward Error Correction):

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la procedura disponibile solo quando si usa una scheda di rete 14XX Cisco Unified Computing Systems (UCS) serie C.

Scenario 1. Integrazione VIC 14XX con UCSM

Dettagli sull'implementazione:

Le porte VIC 14xx sono 4. Se il canale della porta è abilitato, la porta 1-2 deve essere collegata allo stesso switch/FI e la porta 3-4 può essere collegata a un altro switch/FI.

La modifica della modalità del canale della porta è supportata solo in modalità autonoma (in modalità UCSM il canale della porta deve sempre essere abilitato (impostazione predefinita), pertanto non è disponibile alcuna opzione per modificare la modalità.

Connessione diretta a UCS Fabric Interconnect

Connessione di un singolo filo a UCS Fabric Interconnect

Scenario 2. VIC 14XX in modalità standalone

Dettagli sull'implementazione:

La modifica della modalità del canale della porta è supportata solo in modalità autonoma.

Deselezionare o selezionare la casella di controllo evidenziata per DISABILITARE o ABILITARE la modalità canale porta in modalità standalone.

*Se il PC è attivato: sotto il campo Porta uplink, verranno presentate solo 2 interfacce o Uplink per creare una vNIC.

Po1 - con porte fisiche 1 e 2 in bundle

Po2 - con porte fisiche 3 e 4 in bundle

*Se il PC è disattivato: nel campo Porta uplink devono essere attive 4 interfacce Ethernet (Eth 0,1,2,3) per creare vNIC.

Nota: Quando si modifica la configurazione del canale della porta, tutti i vNIC e i vHBA creati in precedenza vengono eliminati e la configurazione viene ripristinata ai valori predefiniti.

Configurazione della modalità canale porta tramite riga di comando CIMC

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

Dopo il passaggio alla modalità portchannel, le configurazioni vNIC vengono perse e vengono create nuove vNIC predefinite.

Continuare?[y|N]y

Avviso: Cambia modalità portchannel

- Tutta la configurazione della vnic viene ripristinata ai valori predefiniti.

- Le nuove impostazioni della scheda VNIC avranno effetto al successivo ripristino del server.

- Eseguire il reset del server prima di eseguire ulteriori operazioni di configurazione.

Scenario 3. VIC 14XX in modalità standalone in port-channel - con LACP

Con il canale della porta predefinito abilitato, il canale della porta dipendente dallo switch è possibile dal sistema operativo del server con collegamento singolo da VIC 1455/1457 verso ciascuno switch TOR in multi-chassis trunking (MCT). Esempi di MCT sono i VPC di Cisco o mLAG supportati su switch di terze parti

Attenzione: con il dual-link verso ciascun TOR e con il canale della porta predefinito sul VIC, il canale della porta dipendente dallo switch non è possibile dal sistema operativo sul server. In questo caso, su ciascun TOR dovrebbe essere creato un canale porta non-lacp e non sarebbe possibile utilizzare un VPC come il canale porta MCT su più switch TOR.

Un'altra importante soluzione:

LACP non è supportato sugli switch standard in ESXi. Il cliente deve disporre di uno switch DVS per supportare LACP

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

Dettagli sulla modalità FEC (Forward Error Correction):

La modalità FEC è applicabile solo alla velocità di collegamento 25G. Sugli adattatori 14xx, la modalità FEC impostata sull'adattatore deve corrispondere alla modalità FEC dello switch. In caso contrario, il collegamento non verrà visualizzato.

Il valore predefinito è Auto

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

Difetto noto: CSCvp97248     La modalità FEC automatica sugli adattatori VIC 14xx deve cambiare in base al ricetrasmettitore inserito

Informazioni correlate

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems