Sommario

Introduzione

Quali SFP sono compatibili

Per LPe31002-M6 Numero di parte: UCS-PCIE-BD16GF:

Per LPe32002-M2 Numero di parte: UCS-PCIE-BD32GF:

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive i SFP (Small Form-Factor Pluggables) compatibili, Broadcom ha ottenuto la qualifica per Emulex LPe31002-M6, Part Number: UCS-PCIE-BD16GF e Emulex LPe32002-M2, numero parte: UCS-PCIE-BD32GF

Se in Emulex è installato SFP non corretto, è possibile che venga visualizzato un errore nel BIOS che indica "Unsupported Optical Installed".

Premere F2 durante l'avvio per andare su BIOS > scheda Advanced (Avanzate) > Emulex LPe31002-M6 > Scan for Fiber Devices o Find Target

* Screenshot Per Reference, BIOS E ROM Possono Cambiare

Quali SFP sono compatibili

Le seguenti ottiche sono state certificate da Broadcom per

- Emulex LPe31002-M6, numero parte: UCS-PCIE-BD16GF e

- Emulex LPe32002-M2, numero parte: UCS-PCIE-BD32GF

Per LPe31002-M6 Numero di parte: UCS-PCIE-BD16GF:

Avago -16 G

AFBR-57F5MZ-ELX

* L'Immagine Può Cambiare Solo Per Gli Adesivi Di Riferimento

Finisar - 16G

FTLF8529P3BCV-EM

* L'Immagine Può Cambiare Solo Per Gli Adesivi Di Riferimento

Per LPe32002-M2 Numero di parte: UCS-PCIE-BD32GF:

Avago - 32G

AFBR-57G5MZ-ELX

* L'Immagine Può Cambiare Solo Per Gli Adesivi Di Riferimento

Finisar - 32 G

FTLF8532P4BCV-EM

* L'Immagine Può Cambiare Solo Per Gli Adesivi Di Riferimento

Ognuna di queste ottiche è personalizzata per Emulex, come illustrato dal suffisso del numero parte. Gli adattatori Broadcom eseguono un controllo all'avvio per verificare che sia collegata un'ottica certificata.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems