Sommario

Introduzione

Configurazione utilizzata

Prerequisiti

Procedura

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura di installazione di RHEL sulla configurazione RAID locale in un server UCS C240 M5 standalone.

Configurazione utilizzata

UCS-C240-M5L

Controller RAID: HBA SAS Cisco 12G (UCS-SAS-M5)

Dischi rigidi 4K

CIMC 3.1, paragrafo 3 bis

Sistema operativo: RHEL 7.3

Prerequisiti

1. Scaricare RHEL ISO e Controller Driver ISO:

RHEL rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

ISO driver: ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

(In ISO, selezionare Storage -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL -> RHEL7.3 -> mpt3sas-23.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz )

2. Se si estrae il file mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz, si otterrà il driver ISO -> mpt3sas-23.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3. Analogamente, se si utilizza un controller UCS-RAID-M5 nel server, è possibile passare al driver corrispondente.

Procedura

Passaggio 1. Poiché il server dispone di unità settoriali 4k, verrà eseguito un avvio UEFI. L'ordine di avvio dovrebbe essere simile al seguente:

Passaggio 2. Aprire lo switch KVM e mappare lo standard ISO RHEL:

Passaggio 3. Premere F6 e avviare dall'UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD1.24

Passaggio 4. Selezionare l'opzione "Install Red Hat Enterprise Linux 7.3" e premere ‘e’

Passaggio 5. Viene visualizzata la schermata seguente:

Passaggio 6. Immettere il comando "linux dd" ed eseguire un Ctrl + x

Passaggio 7. Il comando precedente avvia la modalità interattiva:

Passaggio 8. Annullare la mappatura dell'ISO RHEL e mappare l'ISO del driver del controller:

Passaggio 9. Digitare ‘r’ per aggiornare l'elenco dei dischi del driver:

Passaggio 10. Verrà ora visualizzato l'elenco ISO del driver del controller. Digitare "7" ed effettuare la selezione:

Passaggio 11. Immettere "1" e quindi "c" per continuare:

Passaggio 12. Il driver .rpm si trova all'interno del file .iso. È possibile che venga visualizzato un avviso che indica che il contenuto del repository non è un file, ma è solo un avviso. Il driver sarebbe stato installato.

Passaggio 13. Si dovrebbe essere di nuovo nel menu "Driver disk device selection" (Selezione periferica disco driver). Annullare la mappatura dell'ISO del driver e mappare nuovamente l'ISO RHEL. Premere ‘r’ per aggiornare, quindi premere ‘c’ per continuare con l'installazione di RHEL. Il programma di installazione dovrebbe essere in grado di riconoscere il controller RAID e i dischi da esso gestiti.