Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Interruzione delle istanze di Gestione risorse utente/VRSM prima della disattivazione della verifica di coerenza

Download dell'utilità.

Comandi per RedHat/Linux

Istruzioni ESXi

Installazione su VMware ESXi 5.x

Comandi per VMware Vsphere

Introduzione

In questo documento vengono descritti i passaggi per disabilitare il controllo di coerenza del controller RAID (Redundant Array of Individual Disks) sui controller RAID LSI, che può avere un impatto negativo su alcune applicazioni con severi requisiti di I/O (Input/Output).  Se il gruppo di applicazioni con requisiti di I/O elevati è Universal Session and Resource Manager / Videoscape Session Resource Manager (USRM/VSRM). A causa del potenziale impatto dell'attesa di I/O su queste applicazioni che può verificarsi durante l'esecuzione dei controlli di coerenza, si consiglia di disabilitare i controlli di coerenza su tutte le unità virtuali/volumi RAID.  Vedere CSCuw01134

Prerequisiti

Server rack Cisco Unified Computing System (UCS) M3 con controller RAID modello LSI 92XX.

La disattivazione della verifica di coerenza richiederà una finestra di manutenzione per l'applicazione USRM/VSRM.

Interruzione delle istanze di Gestione risorse utente/VRSM prima della disattivazione della verifica di coerenza

Su un UCS C220 sono disponibili fino a 8 istanze di USRM/VSRM.  Prima di eseguire la procedura per la disattivazione della verifica di coerenza, è necessario chiudere tutte le istanze.  Al termine della procedura di verifica della coerenza, ogni istanza dovrà essere riavviata manualmente.

Nota: I due processi seguenti devono essere inclusi in un MOP (Method of Procedure) di alto livello scritto per i singoli sistemi/requisiti del cliente.  Ad esempio: il MOP includerà il coordinamento del failover e del failback dei server per ridurre al minimo l'impatto sui clienti.  Ciascun cliente può avere requisiti diversi che vengono affrontati nel MOP.

Per terminare il software USRM/VSRM, attenersi alla seguente procedura.  Nota: Questi passaggi devono essere completati per ogni istanza di USRM/VSRM.

1. Aprire l'interfaccia utente Web di Gestione risorse utente/Gestione risorse Visual Studio in un browser

2. Passare alla pagina Reimposta

3. Impostare ServerState su "Terminate" utilizzando la casella a discesa.

4. Fare clic sul pulsante Commit modifiche.

Risultato: Il software USRM/VSRM verrà terminato e non riavviato.

Una volta completato il processo di disattivazione della verifica di coerenza, sarà necessario avviare manualmente ogni istanza di USRM/VSRM.  Attenersi alla procedura seguente per ogni istanza di USRM/VSRM.

1. Aprire una sessione SSH su USRM/VSRM.

2. Passare alla directory appropriata

1. Per USRM: /opt/usrm

2. Per VSRM: /common/usrm

3. Eseguire il comando per avviare USRM/VSRM:  ./usrm —<opzione (automatica o supervisionata)> -d

1. Esempio di modalità controllata: ./usrm —supervised -d

2. Esempio di modalità automatica: ./usrm —auto -d

Nota: Ci sono 2 trattini prima dell'opzione e 1 trattino prima del parametro "d".

Risultato: il software USRM/VSRM avvierà e inizierà l'elaborazione delle richieste.

Download dell'utilità.

Scaricare l'utility StorCli http://docs.avagotech.com/docs/12351437

Il file zip StorCLI conterrà cartelle con file di installazione per diverse piattaforme del sistema operativo.

Installazione su RedHat Linux

Estrarre il file rpm storcli dalla cartella /StorCli_All_OS/Linux/ nel file zip e installare:

# rpm -ivh <StorCLI-x.xx-x.noarch.rpm>

Comandi per RedHat/Linux

Change to the folder where storcli64 executable file was installed to, typically /opt/MegaRAID/storcli/

#cd /opt/MegaRAID/storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli64 /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

---------------------------------------

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ‘Not in progress’, then issue the command to stop any consistency checks running:

./storcli64 /c0/vall stop cc

Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli64 /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:

./storcli64 /c0 show cc

Controller Properties :

=====================

-----------------------------------------------

Ctrl_Prop Value

-----------------------------------------------

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ‘Disabled’

Istruzioni ESXi

Se le circostanze richiedono la disattivazione delle verifiche di coerenza in ambienti Vmware ESXi, il processo di installazione dell'utility StorCLI è diverso, ma la sintassi del comando storcli è la stessa.  Secure Shell (SSH) è disabilitato per impostazione predefinita in vSphere. È necessario abilitare SSH prima di tentare di aprire un terminale SSH con l'host.

Installazione su VMware ESXi 5.x

Estrarre/copiare il file vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib dalla cartella /StorCli_All_OS/Vmware-MN/ nel file zip.

Copiare il file vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib nel file system locale dell'host ESXi nella cartella /tmp.

Eseguire il comando esxcli per installarlo.

# esxcli software vib install -v "/tmp/vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib" -no-sig-check

Comandi per VMware Vsphere

Change to the folder where the Storcli executable was installed to, typically /opt/lsi/storcli

#cd /opt/lsi/storcli

Please note the ESXi storcli executable is storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

---------------------------------------

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ‘Not in progress’, then issue the command to stop any consistency checks running:

./storcli /c0/vall stop cc

Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:

./storcli /c0 show cc

Controller Properties :

=====================

-----------------------------------------------

Ctrl_Prop Value

-----------------------------------------------

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ‘Disabled’