Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Comandi CLI

Mostra il nome del prodotto

Mostra lo stato del disco rigido

Mostra stato unità fisica e virtuale

Mostra il numero di errori correggibili e non correggibili

Mostra la configurazione del controller RAID

Mostra il numero di dischi rigidi

File di supporto tecnico

Unità di backup a batteria

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti diversi comandi dell'interfaccia della riga di comando (CLI) e altre tecniche di risoluzione dei problemi che possono facilitare la risoluzione dei problemi relativi all'unità disco rigido (HDD). Il metodo migliore per risolvere i problemi relativi al disco rigido consiste nell'utilizzare LED, GUI, BIOS, LSI Option ROM/MegaRaid GUI e registri. Tuttavia, queste opzioni non sono sempre disponibili. In questo caso, è possibile usare la CLI.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Comandi CLI

Mostra il nome del prodotto

Nota: Alcuni dei comandi elencati in questo documento dipendono dal fatto che si disponga di un controller LSI MegaRaid, in quanto non tutti sono supportati dai controller LSI 1064/1068e.

Immettere il comando show pci-adapter per visualizzare il nome del prodotto. Nell'esempio viene mostrato un adattatore LSI 1064e.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show pci-adapter

Slot Vendor ID  Device ID  SubVendor ID  SubDevice ID  Product Name

---- ---------  ---------  ------------  ------------  ------------------------

M    0x1000     0x0056     0x152d        0x896d        Cisco LSI 1064E Mezzan...

Mostra lo stato del disco rigido

Immettere il comando show hdd per visualizzare lo stato degli HDD.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show hdd

Name                    Status

--------------------    --------------------

HDD_01_STATUS           present

HDD_02_STATUS           absent

HDD_03_STATUS           absent

HDD_04_STATUS           absent

Mostra stato unità fisica e virtuale

Immettere il comando show virtual-drive per visualizzare lo stato delle unità virtuali. Questo comando è utile perché non richiede di arrestare il server e accedere al BIOS per visualizzare le informazioni.

ucs-c210-m2/chassis #scope storageadapter SLOT-5

ucs-c210-m2/chassis/storageadapter #show virtual-drive

Virtual Drive   Status              Name                   Size       RAID Level

--------------  ------------------  ---------------------- ---------  ----------

0               Optimal                                    139236 MB  RAID 1

1               Degraded                                   974652 MB  RAID 5

Immettere il comando show physical-drive per visualizzare lo stato delle unità fisiche.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive

Predictive

Slot                                              Failure    Drive    Coerced

Number Controller Status Manufacturer Model       Count      Firmware Size      Type

------ ---------- ------ ------------ ----------- ---------- -------- --------- ----

0      SLOT-5

1      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

2      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

3      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

4      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

5      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

6      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

7      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

9      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

10     SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

Mostra il numero di errori correggibili e non correggibili

Immettere il comando show error-counters per visualizzare il numero di errori correggibili e non correggibili.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show error-counters

PCI Slot SLOT-5:

Memory Correctable Errors: 0

Memory Uncorrectable Errors: 0

Mostra la configurazione del controller RAID

Immettere il comando show hw-config per visualizzare la configurazione del controller RAID.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show hw-config

PCI Slot SLOT-5:

SAS Address 0: 500e004aaaaaaa3f

SAS Address 1: 0000000000000000

SAS Address 2: 0000000000000000

SAS Address 3: 0000000000000000

SAS Address 4: 0000000000000000

SAS Address 5: 0000000000000000

SAS Address 6: 0000000000000000

SAS Address 7: 0000000000000000

BBU Present: true

NVRAM Present: true

Serial Debugger Present: true

Memory Present: true

Flash Present: true

Memory Size: 512 MB

Cache Memory Size: 394 MB

Number of Backend Ports: 8

Mostra il numero di dischi rigidi

Immettere il comando show physical-drive-count per visualizzare il numero di dischi rigidi.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive-count

PCI Slot SLOT-5:

Physical Drive Count: 9

Critical Physical Drive Count: 0

Failed Physical Drive Count: 0

File di supporto tecnico

Se non si dispone dell'accesso alla CLI, è possibile visualizzare il file del supporto tecnico (/tmp/tech_support) per ottenere informazioni sullo stato degli HDD. Di seguito è riportato un estratto del file del supporto tecnico che mostra gli HDD dei sensori IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

Querying All IPMI Sensors:

Sensor Name | Reading | Unit      | Status  | LNR | LC  | LNC | UNC | UC | UNR

HDD0_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD1_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD2_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD3_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD4_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD5_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD6_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD7_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

Di seguito è riportato un estratto del file del supporto tecnico che mostra un'analisi dello stato del disco rigido:

Bit[15:10] - Unused

Bit[9:8]   - Fault

Bit[7:4]   â LED Color

Bit[3:0]   â LED State

Fault:

0x100 â On Line

0x200 - Degraded

LED Color:

0x10 â GREEN

0x20 â AMBER

0x40 â BLUE

0x80 â RED

LED State:

0x01 â OFF

0x02 â ON

0x04 â FAST BLINK

0x08 â SLOW BLINK

Di seguito è riportato un estratto del file del supporto tecnico che mostra lo stato del disco rigido (con codice di stato 0x2181):

0x2181

Fault:

0x100 --- HDD is On Line

LED Color:

0x80 --- RED

LED State:

0x01 --- OFF

Unità di backup a batteria

È possibile utilizzare un'unità di backup a batteria (BBU) con alcune distribuzioni server. La BBU è un'unità di backup a batteria intelligente che protegge i dati della cache di scrittura del disco sul controller RAID per un massimo di 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione.

L'esempio mostra come utilizzare MegaCli per controllare lo stato della BBU:

bash$ sudo /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

Password:

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

L'esempio mostra come utilizzare la CLI per controllare lo stato della BBU:

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter #show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems