Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Comandi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento fornisce un elenco dei comandi più comuni necessari quando si lavora con LSI MegaRaid Controller per l'Unified Computing System (UCS).

MegaCLI è un'utility utilizzata per ottenere informazioni dal controller RAID LSI. MegaCLI può essere usato anche come strumento di risoluzione dei problemi. A questo punto, gli eventi dei controller RAID non vengono acquisiti nei log degli eventi di sistema (SEL) di Cisco Unified Computing System (UCS) o nei log di registrazione degli errori onboard (OBFL).

MegaCLI supporta Windows, Linux, VMware, Solaris, DOS e Free BSD. Sarà necessario decomprimere il file dopo il download e scegliere il pacchetto di installazione appropriato in base al sistema operativo. Per ulteriori informazioni sulle procedure di installazione, le correzioni dei bug e i controller RAID supportati, consultare il file 8.0.4.07_MegaCLI.txt. Questo file è disponibile dopo aver eseguito la decompressione iniziale. Le procedure di installazione dettagliate sono disponibili nel file Leggimi associato a ciascun tipo di sistema operativo. Scaricare l'utility MegaCLI da LSI al seguente collegamento:

Utilità MegaCli

MegaCLI è ora denominato StorCLI.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Controller LSI MegaRaid

- Unified Computing System

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Comandi

MegaCLI64  AdpALLInfo a0

Questo comando fornisce Nome prodotto, Numero di serie, Versione firmware, Data produzione, Configurazione hardware, Impostazioni, Capacità, Limitazioni, Dispositivi presenti, Operazioni supportate, Contatori errori e Impostazioni predefinite:

MegaCLI64 AdpEventLog GetEvents a0 > eventlog

Questo comando estrae tutti gli eventi e li scrive in un file denominato log eventi:

MegaCli64 FwTermLog Dsply a0

Questo comando visualizza il registro del firmware, che include dati ambientali, proprietà del controller, informazioni sulla memoria, eventi e informazioni sull'unità di backup della batteria (BBU, Battery Backup Unit), quali proprietà fisiche, informazioni di monitoraggio, capacità e informazioni di progettazione. L'output fornisce inoltre messaggi di evento specifici per la BBU.

MegaCli64  PDList a0

Visualizza informazioni su tutte le unità disco fisiche e altre periferiche collegate alle schede selezionate; comprende tipo di unità, dimensioni, numero di serie e versione del firmware. Per i dispositivi SAS (Serial Attached SCSI): include l'indirizzo SAS. Per gli espansori SAS: include il numero di unità collegate al modulo di espansione.

MegaCli64 PdLocate PhysDrv[E:S] a0   (enclosure device id, slot)

Illumina il LED di localizzazione sull'unità:

MegaCli64 PdLocate stop PhysDrv[E:S] a0

Spegne il LED di localizzazione sull'unità:

MegaCli64 AdpBbuCmd a0

Visualizza informazioni su firmware, carica, capacità e proprietà della BBU:

MegaCli64 AdpBbuCmd GetBbuProperties a0

Visualizza informazioni sull'apprendimento automatico:

MegaCli64 AdpBbuCmd GetBbuStatus a0

Visualizza lo stato di carica dettagliato e lo stato del misuratore di gas:

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli -AdpSetProp AlarmSilence -aALL

In questo modo i segnali acustici del controller RAID verranno eliminati.

CLI preavvio

Se il cliente non riesce a installare l'utility MegaCLI o non è disponibile per qualche altro motivo, è possibile accedere alla CLI di preavvio ed eseguire gli stessi comandi mostrati sopra.

L'unica differenza è che i comandi iniziano nella CLI di preavvio dopo il 'MegaCli64' di cui sopra.

Ad esempio:

$

$LDGetProp  -Cache -LALL  -a0 (Cache policy on the VDs)

$FwTermLog –Dsply –a0 (redirect the output to file)

$AdpAllInfo –a0 (Gives LSI FW and RAID type info)

$AdpBbuCmd -GetBbuStatus –a0 (BBU Status info)

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems