Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti utilizzati nella dimostrazione

Configurazione

Preparazione per l'aggiornamento:

Per Windows:

Estrazione dei driver

Aggiornare i driver

Verifica

Riferimenti e collegamenti utili:

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di aggiornamento dei driver degli HBA dalle schede Qlogic dei server Windows.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- UCS serie C

- Sistema operativo Windows Server.

- Adattatori HBA Qlogic

Componenti utilizzati nella dimostrazione

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- UCS-C240-M6S

- Versione firmware: 4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Adattatore HBA Qlogic - Cisco QLE2692 Adattatore x8 da FC a PCIe da 16 Gb a due porte Gen3 - UCS-PCIE-QD16GF

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questa procedura viene descritto come aggiornare i driver dell'HBA Qlogic sui server UCS serie C con sistema operativo Windows Server.

Preparazione per l'aggiornamento:

- Convalidare i driver conformi dall'elenco di compatibilità hardware di Cisco UCS per la combinazione hardware/software/firmware specifica.

- Verificare i dettagli correnti del driver degli HBA Qlogic.

Per Windows:

- Aprire Gestione periferiche.

Espandere i controller di storage e selezionare Qlogic Fabric Channel Adapter.

- Scaricare i driver da Cisco Software Central.

- Scaricare l'ISO del driver sul server Windows.

- Mappare il file ISO: In questo esempio, per copiare il contenuto nel sistema operativo è stato utilizzato vMedia mappato a vKVM. Se il sistema operativo dispone di accesso a Internet, è possibile scaricare direttamente il driver ISO. È possibile utilizzare altre opzioni per trasferire il file come NFS, TFTP, SCP e così via.

- Individuare la cartella di archiviazione:

- Scegliere la cartella appropriata con l'adattatore Qlogic desiderato.  Per questo esempio, il QLE2692.

- Copiare la cartella appropriata, in questo esempio la cartella Qlogic_Windows, in un percorso noto.

- Decomprimere il file. Sono disponibili due cartelle: una contiene la documentazione pertinente, l'altra contiene i file necessari per l'aggiornamento.

- Eseguire l'Installazione guidata e continuare.

L'eseguibile "QConvergence Console CLI" diventa quindi disponibile per l'esecuzione di diverse operazioni nella scheda Qlogic.

Estrazione dei driver

Utilizzando CMD di Windows, passare alla directory dell'applicazione setup.exe per semplificarne l'utilizzo.

- Eseguire questo comando ed estrarre i driver in un percorso specifico.

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

Dopo l'estrazione, viene creata una cartella denominata "production" contenente i driver.

Aggiornare i driver

Dopo aver estratto i file dei driver, procedere con l'aggiornamento.

Aprire Gestione dispositivi, espandere i controller di archiviazione, selezionare la scheda canale fabric Qlogic e fare clic su Aggiorna driver.

- Selezionare "Cerca driver nel computer".

- Scegliete la seconda opzione "Consentitemi di scegliere da un elenco..."

- Fare clic su "Disco driver..."

- Individuare il percorso in cui si trovano i driver e scegliere il nuovo driver:

- Fare clic su Avanti e completare l'installazione.

- Riavviare il server per rendere effettive le modifiche.

Verifica

Per convalidare i driver installati, è possibile procedere in due modi:

1. Gestione dispositivi:

Aprire Device Manager, espandere i controller di storage e selezionare Qlogic Fabric Channel Adapter.

2. CLI Qlogic:

Le opzioni 1 e 3 offrono una panoramica dello stato dell'interfaccia, del firmware corrente e della versione/degli aggiornamenti del driver.

Processo di aggiornamento completato.

Riferimenti e collegamenti utili:

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html