Sommario

Introduzione

Premesse

Aggiornamenti al Catalogo funzionalità

Procedura di configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Aggiornamento del Catalogo funzionalità dal file system locale

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi al messaggio di errore "Invalid FRU" e come indirizzarlo in UCS Manager.

Premesse

Un FRU (Field Replaceable Unit) descrive una parte che può essere sostituita sul campo senza dover ricorrere a strumenti o procedure complessi. All'interno di Cisco Unified Computing System (UCS), tutti i componenti hanno un ID parte (PID) specifico e tutti i PID ufficialmente supportati sono contenuti nel Capability Catalog.

Il Catalogo funzionalità è un insieme di parametri, stringhe e regole regolabili. Cisco UCS utilizza il catalogo per aggiornare la visualizzazione e la configurazione di componenti quali DIMM e unità disco appena qualificati per i server. Il catalogo è suddiviso in componenti hardware, quali chassis, CPU, disco locale e modulo I/O, per visualizzare l'elenco dei provider disponibili per il componente. È disponibile un provider per ogni componente hardware. Ogni provider è identificato dal fornitore, dal modello (PID) e dalla revisione.

I messaggi di errore "FRU non valida" vengono in genere visualizzati dopo la sostituzione o la nuova installazione di una parte o di un server. Nella maggior parte dei casi, il rimedio da implementare consiste nell'aggiornare il catalogo delle funzionalità in UCSM. Non vi è alcun impatto sull'aggiornamento del catalogo, i cataloghi sono compatibili con le versioni precedenti nella stessa versione principale (ad esempio: 3.2(3i) è compatibile con tutte le versioni 3.2 precedenti).

Aggiornamenti al Catalogo funzionalità

Il pacchetto software di infrastruttura Cisco UCS include aggiornamenti del catalogo delle funzionalità. Se non indicato diversamente dal Cisco Technical Assistance Center (TAC), è necessario attivare l'aggiornamento del catalogo delle funzionalità solo dopo aver scaricato, aggiornato e attivato un bundle di software di infrastruttura Cisco UCS.

Non appena si attiva un aggiornamento del catalogo delle funzionalità, Cisco UCS si aggiorna immediatamente al nuovo catalogo di base. Non è necessario eseguire ulteriori operazioni. Gli aggiornamenti al catalogo funzionalità non richiedono il riavvio o la reinstallazione di alcun componente in un dominio Cisco UCS.

Ogni bundle di software di infrastruttura Cisco UCS contiene un catalogo di base. In alcune circostanze, Cisco rilascia un aggiornamento del catalogo delle funzionalità tra le versioni di Cisco UCS e lo rende disponibile sullo stesso sito in cui si scaricano le immagini del firmware.

Procedura di configurazione

Attivazione di un aggiornamento del Catalogo funzionalità.

Passaggio 1. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Admin.

Passaggio 2. Espandere Tutto > Catalogo funzionalità.

Passaggio 3. Fare clic su Nodo Catalogo capacità.

Passaggio 4. Nel riquadro di lavoro fare clic sulla scheda Attività di aggiornamento catalogo.

Passaggio 5. Fare clic su Attiva catalogo.

Passaggio 6. Nella finestra di dialogo Attiva catalogo, scegliere l'aggiornamento del catalogo funzionalità che si desidera attivare dall'elenco a discesa Versione da attivare.

Passaggio 7. Fare clic su OK.

Verifica

Verificare che il Catalogo funzionalità sia aggiornato.

Passaggio 1. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Admin.

Passaggio 2. Espandere Tutto > Catalogo capacità.

Passaggio 3. Fare clic su Nodo Catalogo capacità.

Passaggio 4. Nel riquadro di lavoro fare clic sulla scheda Attività di aggiornamento catalogo. La versione corrente del catalogo funzionalità si trova nell'angolo superiore destro di tale scheda.

Passaggio 5. Sul sito Web Cisco, determinare la versione più recente del catalogo funzionalità disponibile. Per ulteriori informazioni sul percorso degli aggiornamenti del catalogo delle funzionalità, consultare la sezione Risoluzione dei problemi in Recupero degli aggiornamenti del catalogo delle funzionalità da Cisco.

Passaggio 6. Se è disponibile una versione più recente del catalogo funzionalità, aggiornarlo con tale versione.

Risoluzione dei problemi

Recupero degli aggiornamenti del catalogo delle funzionalità da Cisco.

Passaggio 1. In un browser Web, passare al sito Web Cisco.

Passaggio 2. In Supporto, fare clic su Tutti i download.

Passaggio 3. Nel riquadro centrale fare clic su Unified Computing and Servers.

Passaggio 4. Se richiesto, immettere il Cisco.com nome utente e la password per eseguire il login.

Passaggio 5. Nel riquadro destro, fare clic su Cisco UCS Infrastructure and UCS Manager Software > Unified Computing System (UCS) Manager Capability Catalog.

Passaggio 6. Fare clic sul collegamento per l'ultima release del Catalogo funzionalità

Passaggio 7. Scegliere una delle opzioni disponibili.

Scarica ora — consente di scaricare immediatamente l'aggiornamento del catalogo.

Aggiungi al carrello - Aggiunge l'aggiornamento del catalogo al carrello per scaricarlo in un secondo momento.

Passaggio 8. Completare il download dell'aggiornamento del catalogo.

Aggiornamento del Catalogo funzionalità da una postazione remota.

Non è possibile eseguire un aggiornamento parziale del Catalogo capacità. Quando si aggiorna il Catalogo capacità, vengono aggiornati tutti i componenti inclusi nell'immagine del catalogo.

Un bundle di server serie B include l'aggiornamento del Catalogo funzionalità per il server. Non è necessario scaricare un aggiornamento separato del Catalogo funzionalità. È sufficiente attivare l'aggiornamento del Catalogo funzionalità.

Passaggio 1. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Admin.

Passaggio 2. Espandere Tutto > Catalogo funzionalità.

Passaggio 3. Fare clic sul nodo Catalogo capacità.

Passaggio 4. Nel riquadro di lavoro fare clic sulla scheda Attività di aggiornamento catalogo.

Passaggio 5. Fare clic su Add per aprire la richiesta Update Catalog.

Passaggio 6. Nella finestra di dialogo Aggiorna catalogo, fare clic su Pulsante di opzione File system remoto nel campo Posizione del file immagine e compilare i campi obbligatori.

Passaggio 7. Fare clic su OK.

Esempio di utilizzo del protocollo TFTP.

Cisco UCS Manager scarica l'immagine e aggiorna il catalogo funzionalità. Non è necessario riavviare i componenti hardware.

Aggiornamento del Catalogo funzionalità dal file system locale

Non è possibile eseguire un aggiornamento parziale del Catalogo capacità. Quando si aggiorna il Catalogo capacità, vengono aggiornati tutti i componenti inclusi nell'immagine del catalogo.

Un bundle di server serie B include l'aggiornamento del Catalogo funzionalità per il server. Non è necessario scaricare un aggiornamento separato del Catalogo funzionalità. È sufficiente attivare l'aggiornamento del Catalogo funzionalità.

Passaggio 1. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Admin.

Passaggio 2. Espandere Tutto > Catalogo funzionalità.

Passaggio 3. Fare clic su Nodo Catalogo capacità.

Passaggio 4. Nel riquadro di lavoro fare clic sulla scheda Attività di aggiornamento catalogo.

Passaggio 5. Fare clic su Add per aprire la richiesta Update Catalog.

Passaggio 6. Nella finestra di dialogo Download del firmware, fare clic sul pulsante di opzione File system locale nel campo Posizione del file di immagine.

Passaggio 7. Nel campo Nome file, digitare il percorso completo e il nome del file immagine. Se non si conosce il percorso esatto della cartella in cui si trova il file di immagine del firmware, fare clic su Sfoglia per individuare il file.

Passaggio 8. Fare clic su OK.

Cisco UCS Manager scarica l'immagine e aggiorna il catalogo funzionalità. Non è necessario riavviare i componenti hardware

Dopo l'aggiornamento del catalogo delle funzionalità, il server deve eseguire una nuova ricerca in modo che tutti i PID della FRU vengano individuati di nuovo e confrontati con il nuovo catalogo delle funzionalità. A tale scopo, eseguire un nuovo riconoscimento del server. Ciò ha un impatto significativo in quanto il server viene riavviato durante il processo. Inoltre, è necessario prestare attenzione nel caso in cui siano stati assegnati criteri di pulitura del disco locale come decommissionamento e la riconferma può essere attivata durante l'applicazione di tali criteri.

Se i messaggi di errore "FRU non valida" persistono dopo l'aggiornamento del Catalogo compatibilità e il server conferma nuovamente l'errore, convalidare i seguenti elementi:

- Tutti i componenti sono installati/posizionati correttamente.

- I componenti installati sono autentici con un PID Cisco valido.

- Per i DIMM, verificare che vengano seguite le regole di popolamento corrette, come documentato nella scheda tecnica del server.

- Per le schede di rete convergenti, ad esempio schede VIC o MLOM, schede NIC e adattatori HBA, verificare che la scheda si trovi nello slot corretto e che sia supportata per il server previsto.

Informazioni correlate

- Download del catalogo delle funzionalità da Cisco.com

- Cisco UCS serie X Modular System - Schede tecniche

- UCS serie C Rack Server - Schede tecniche

- UCS serie B Blade Server - Schede tecniche