Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Hardware

Firmware

Premesse

Controlli preliminari sulla migrazione

Procedura di migrazione

Problemi noti

Informazioni correlate

Introduzione

In questo articolo viene descritto come eseguire la migrazione di Cisco Unified Computing System (UCS) Fabric Interconnect (FI) serie 6248 a 6332-16UP.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Risoluzione dei problemi di configurazione iniziale di Cisco UCS Manager

Componenti usati

Hardware

- UCS 6332-16UP Fabric Interconnect a 40 porte

- UCS 6248UP Fabric Interconnect a 48 porte

Firmware

- Firmware dell'infrastruttura 6248 FI 3.2(3d)

- 6332 FI 3.1(3b)

- Pacchetto software/firmware necessario affinché gli FI 6332 corrispondano alla versione dell'immagine sugli FI 6248

Nota: L'immagine del firmware può essere scaricata da Software Download. Utilizzare la matrice di compatibilità hardware e software UCS per verificare che il firmware sia compatibile con l'hardware del modello in uso.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Lo switch 6248 fornisce 32 porte universali SFP+ in grado di funzionare come porte Ethernet fisse da 1/10 Gbps o come porte Fibre Channel da 1/2/4/8 Gbps. Tuttavia, lo switch 6332 fornisce solo 16 porte SFP+. Se si utilizzano più di 16 porte SFP+ sullo switch 6248, è necessario utilizzare le porte breakout sullo switch 6332 per soddisfare i requisiti delle porte SFP+.

Specifiche per UCS-FI-6332-16UP:

- Le porte da 1 a 16 sono porte universali SFP+ che possono funzionare come porte Ethernet fisse da 1/10 Gbps o come porte Fibre Channel da 4/8/16 Gbps.

- Le porte da 17 a 34 funzionano come porte QSFP+ a 40 Gbps o come diciotto porte breakout SFP+ a 10 Gbps. In alternativa, possono essere dotati di adattatori QSA per fornire un funzionamento a 10 Gbps.

- Le porte da 35 a 40 funzionano come porte QSFP+ fisse da 40 Gbps.

Controlli preliminari sulla migrazione

- Confermare che l'impostazione corrente è costituita dai due 6248 FI in posizione, configurati in un singolo cluster.

- Verificare che lo stato di elevata disponibilità (HA) del cluster sia pronto e che tutti i processi funzionino correttamente.
L'HA deve essere nello stato READY e i servizi di gestione per entrambi gli FI devono essere ATTIVI

Procedura di migrazione

Nota: Verificare i controlli preliminari della migrazione prima di iniziare la procedura di migrazione.

1. Identificare il subalterno 6248 FI nel cluster ed evacuarlo.

2. Per l'FI subordinato:

- Rimuovere i collegamenti dallo chassis.

- Rimuovere l'L1-L2 con l'altro 6248 FI e prepararlo per la sostituzione con il nuovo 6332 FI.

3. Collegare il primo 6332 FI con i cavi di alimentazione e collegare un cavo console per portare il primo 6332 FI in modalità standalone.

Nota: È necessario attivare il primo 6332 FI in modalità standalone per aggiornare il firmware e sincronizzarlo con l'attuale 6248 FI. Se non si porta il primo 6332 FI in modalità standalone, le unità non sincronizzeranno il firmware a causa della differenza nei tipi di immagine.

4. Ottenere la GUI per l'FI 6332 standalone e aggiornare il firmware dell'infrastruttura se non è già disponibile.

5. Collegare lo switch 6332 FI allo chassis per verificare che almeno un dispositivo sia collegato. Questa connessione fornisce l'accesso a SEEPROM per stabilire un'elevata disponibilità tra l'attuale FI e il nuovo FI.

Nota: Questa condizione è necessaria per HA. Senza i dispositivi collegati, si verificheranno errori relativi a HA non riuscito anche se vengono eseguite le connessioni L1-L2 e il firmware corrisponde.

6. Configurare le porte sullo switch 6332 FI come server e rete per stabilire le connessioni.

7. Cancellare la configurazione sullo switch 6332 FI e utilizzare la connessione della console per prepararla all'aggiunta al cluster. Accertarsi inoltre che L1-L2 sia collegato.

8. Utilizzare la console per consentire l'aggiunta di FI al cluster corrente come FI.

9. Utilizzare la console o il metodo GUI per la configurazione. Immettere l'indirizzo IP di gestione.

10. Aspettate che il FI venga fuori completamente e che HA sia pronto.

11. Verificare lo stato pmon. Quando lo stato di entrambi gli FI è buono, il secondo FI è pronto per la sostituzione.

Tutti i processi devono essere in stato di esecuzione

12. Procedere con il failover del cluster su 6332 FI come principale.

13. Sostituire l'altro 6248 FI in modo simile.

Nota: Non è necessario aggiornare il secondo 6332 FI in modalità standalone. Il primo 6332 FI può ora sincronizzare il firmware poiché le immagini sono dello stesso tipo e non c'è una grande differenza nel firmware dei due dispositivi.

14. Effettuare i collegamenti al secondo 6332 FI:

- Sostituire l'altro 6248 FI con il secondo 6332 FI.

- Aggiungere il secondo 6332 FI al cluster e utilizzare la connessione della console per configurarlo.

15. Utilizzare la GUI per verificare lo stato del cluster.

Problemi noti

Se le porte server sullo switch 6332 FI generano un errore di mancata corrispondenza SFP/timeout SDP e l'errore si verifica solo per una delle due porte collegate a ciascuno chassis: Lasciare invariate le connessioni dopo più tentativi non riusciti di eliminare gli errori. Dopo l'aggiunta della scheda FI 6332 al cluster, gli errori dovrebbero essere cancellati automaticamente quando le connessioni vengono utilizzate per l'individuazione.

Informazioni correlate

- Utilizzo dell'eliminazione dei fabric in UCS durante gli aggiornamenti del firmware

- Guida alla configurazione dell'interfaccia utente di Cisco UCS Manager: Esecuzione di una configurazione iniziale del sistema per una configurazione standalone

- Guida alla gestione del firmware di Cisco UCS Manager: Gestione del firmware tramite Cisco UCS Manager

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems