Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

UCS serie C Server

UCS serie E Server

Versioni minime del firmware

Schede PCiE supportate

Versioni Hypervisor supportate

Premesse

Configurazione

Implementazione di Cisco IMC Supervisor

Cambia password predefinita

Informazioni sulle licenze

Individua server

Aggiungi gruppo rack

Aggiungi account rack

Configurazione di Mail Setup

Aggiornamento firmware

Esportazione dei dati del supporto tecnico in un server remoto

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare Cisco Integrated Management Controller (IMC) Supervisor per i server serie C e serie E.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco serie C Server

- Cisco serie E Server

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Internet Explorer 8 o superiore

- Google Chrome 4.1 o superiore

- Firefox 3.5 o versione successiva

- Safari 4.0 o versione successiva (per Apple MAC o Microsoft Windows)

- I browser richiedono il plug-in di Adobe Flash Player versione 11 o successiva.

UCS serie C Server

- Cisco UCS C-220 M3

- Cisco UCS C-240 M3

- Cisco UCS C-220 M4

- Cisco UCS C-240 M4

- Cisco UCS C-22 M3

- Cisco UCS C-24 M3

- Cisco UCS C-420 M3

- Cisco UCS C-460 M4

UCS serie E Server

- Cisco UCS E-140S M2

- Cisco UCS E-160D M2

- Cisco UCS EN120E M2

- Cisco UCS EN120S M2

- Cisco UCS E-180D M2

- Cisco UCS E-140S M1

- Cisco UCS E-140D M1

- Cisco UCS E-160D M1

- Cisco UCS E-140DP M1

- Cisco UCS E-160DP M1

Versioni minime del firmware

Server

Versione minima del firmware

UCS serie C Server

1.5(4) e successive

UCS serie E Server

2.3.1 e successive

Schede PCiE supportate

- Scheda di interfaccia virtuale (VIC) Cisco UCS 1225

- Cisco UCS VIC 1225T

Versioni Hypervisor supportate

- ESXi 5.1

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Cisco IMC Supervisor è un sistema di gestione che consente di gestire server montati su rack su larga scala.

È possibile usare Cisco IMC Supervisor per eseguire queste attività su un server rack:

- Supporto per il raggruppamento logico di server e visualizzazioni di riepilogo per gruppo

- Raccogli inventario per i server

- Funzionalità di monitoraggio per server e gruppi

- Gestione del firmware che include download, aggiornamento e attivazione del firmware

- Gestione delle azioni server standalone, tra cui controllo dell'alimentazione, controllo LED, raccolta log, avvio di tastiera/video/mouse (KVM), avvio dell'interfaccia utente CIMC e avvisi tramite e-mail

- Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) per limitare l'accesso e le funzionalità

Configurazione

Implementazione di Cisco IMC Supervisor

1. Completare questi passaggi per distribuire Cisco IMC Supervisor.

Passaggio 1. Per scaricare il file zip per Cisco IMC Supervisor da Cisco.com, selezionare Products > Servers-Unified Computing > Integrated Management Controller (IMC) Supervisor, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Selezionare IMC Supervisor 1.0 come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Fare clic su Download come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Per distribuire Open Virtual Appliance (OVA), selezionare File >Distribuisci modello OVF come mostrato nell'immagine.

Passaggio 5. Continuare con il processo dettagliato per distribuire il modello OVF (Open Virtualization Format) come mostrato nelle immagini.

Nel riquadro Formato disco, scegliere uno dei pulsanti di opzione e fare clic su Avanti, come mostrato nell'immagine.

- Thin provisioning: per allocare lo storage su richiesta durante la scrittura dei dati su disco

- Thick Provision Lazy Zeroed - Per allocare lo storage immediatamente in formato thick

- Thick Provision Eager Zeroed - Per allocare lo storage in formato thick. La creazione di dischi con questa opzione potrebbe richiedere più tempo

Passaggio 6. Selezionare il gruppo di porte appropriato per la rete di macchine virtuali (VM), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 7. Fare clic su Finish (Fine) come mostrato nell'immagine.

Passaggio 8. Aprire la console della macchina virtuale e accettare il contratto di licenza come mostrato nell'immagine.

Passaggio 9. Al termine, immettere y per configurare un indirizzo IP statico, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 10. Se si desidera utilizzare DHCP, immettere n per assicurarsi che gli indirizzi IP vengano assegnati automaticamente.

Passaggio 11. Se si desidera utilizzare un indirizzo IP statico, immettere y, quindi viene richiesto di selezionare IPv4 o IPv6. Immettere V4 per configurare IPV4, quindi immettere le informazioni come mostrato nelle immagini:

- Indirizzo IP

- Maschera di rete

- Gateway

Nota: Al momento, per configurare gli indirizzi IP statici, è supportato solo l'IPv4.

Passaggio 12. Una volta avviato l'accessorio, trasferire l'indirizzo IP del Cisco IMC Supervisor in un browser Web supportato per accedere alla pagina di accesso.

Nella pagina Login, immettere admin come Nome utente e admin come Password.

Nota: È possibile modificare la password amministratore dopo l'accesso iniziale.

L'interfaccia utente (UI) di Cisco IMC Supervisor è come mostrato nell'immagine.

Cambia password predefinita

2. Completare questa procedura per modificare la password predefinita.

Passaggio 1. Passare a Amministrazione > Utenti.

Passaggio 2. Fare clic sulla scheda Login Users.

Passaggio 3. Dall'elenco degli utenti, selezionare il ruolo utente per il quale si desidera modificare la password, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Dopo aver specificato la nuova password, fare clic su Save (Salva), quindi su OK nella schermata Submit Result (Invia risultato), come mostrato nell'immagine.

Informazioni sulle licenze

3. Cisco IMC Supervisor richiede le seguenti licenze valide:

- Una licenza Cisco IMC Supervisor Base.

- Una licenza Cisco IMC Supervisor Bulk Enablement che viene installata dopo la licenza Cisco IMC Supervisor Base, come mostrato nell'immagine.

Nota: A meno che non si disponga di queste licenze, non è possibile eseguire attività quali il raggruppamento dei server in un account rack e così via.

Individua server

4. Eseguire queste azioni per individuare i server.

Passaggio 1. Passare a Sistema > Account fisici > Dispositivi individuati, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Fare clic su Configura.

Passaggio 3. Nella finestra di dialogo Criteri di configurazione individuazione è possibile creare un nuovo profilo o modificarne uno esistente.

Passaggio 4. La creazione di un nuovo profilo è come illustrato nell'immagine.

Passaggio 5. Nei criteri di ricerca, è possibile scegliere il metodo appropriato per individuare i server.

Passaggio 6. Per questo esempio, selezionare Elenco indirizzi IP.

Passaggio 7. Immettere l'indirizzo IP del server che si desidera individuare.

Passaggio 8. Immettere il Nome utente e la Password utilizzati per accedere al server (credenziali CIMC), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 9. Una volta creato il profilo, fare clic su Individua e seleziona profilo dall'elenco a discesa come mostrato nell'immagine.

Passaggio 10. Dopo aver selezionato il profilo appropriato, fare clic su Submit (Invia), quindi su OK in Submit Result (Invia risultati), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 11. Se i dispositivi nel profilo non corrispondono ai criteri minimi supportati, il motivo per cui il dispositivo non è stato individuato è indicato nella sezione Stato, come mostrato nell'immagine.

Aggiungi gruppo rack

5. Eseguire questa procedura se si desidera aggiungere un nuovo gruppo di rack in Cisco IMC Supervisor.

Passo 1: passare a Sistemi > Conti fisici > Gruppi di rack.

Passaggio 2. Fare clic su Crea.

Passaggio 3. Specificare un nome di gruppo e una descrizione nella casella Crea gruppo rack.

Passaggio 4. Fare clic su Create (Crea) come mostrato nell'immagine.

Passaggio 5. Una volta creato, il nome del gruppo deve apparire come mostrato nell'immagine.

Aggiungi account rack

6. Eseguire questa procedura se si desidera aggiungere un nuovo gruppo di rack in Cisco IMC Supervisor.

Passaggio 1.

Dalla barra dei menu, scegliere Sistema.

Passaggio 2.

Fare clic sulla scheda.

Passaggio 3.

Fare clic su.

Passaggio 4.

Nella finestra di dialogo Crea account completare i campi seguenti:

Campo

Descrizione

campo

Un nome descrittivo per l'account rack

campo

Indirizzo IP del server con montaggio su rack

Campo Description

(Facoltativo) Descrizione dell'account rack

casella di controllo

(Facoltativo) Se sono già stati creati criteri per le credenziali, selezionare questa casella per selezionare il criterio dall'elenco a discesa.

Se si seleziona la casella di controllo

elenco a discesa

Scegliere un criterio dall'elenco a discesa

Se si deseleziona la casella di controllo

campo

ID di accesso per il server rack

Campo Password

Password per l'ID di accesso per il server di montaggio su rack

Elenco a discesa Protocollo

Scegliere https o http dall'elenco

Campo Port

Numero di porta associato al protocollo selezionato

Elenco a discesa Gruppo rack

Scegliere un gruppo di rack dall'elenco.

Campo Contatto

(Facoltativo) Indirizzo di posta elettronica del contatto per l'account

Campo Posizione

(Facoltativo) Ubicazione dell'account

Passaggio 1. Nell'elenco a discesa per Gruppo rack, è possibile scegliere il Gruppo predefinito o il Gruppo definito in precedenza, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Al termine dell'operazione, i server specificati devono rientrare nel gruppo di rack selezionato.

Configurazione di Mail Setup

7. Eseguire questa procedura per configurare la posta di installazione.

Passaggio 1. Passare a Amministrazione > Imposta posta.

Passaggio 2. Inserire i dettagli richiesti.

Passaggio 3. È possibile selezionare la casella di controllo Invia messaggio di prova e verificare se è stato ricevuto il messaggio di prova sull'indirizzo e-mail fornito, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Sarà quindi necessario ricevere il messaggio di prova come illustrato nell'immagine.

Passaggio 5. Nella stessa sezione, passare a Impostazioni regole avvisi e-mail e selezionare la casella di controllo Abilita avviso come mostrato nell'immagine.

Nota: A questo punto (con la release 1.0 di Cisco IMC Supervisor), sono supportate solo le notifiche per errori critici e di livello superiore.

Passaggio 6. Se il sistema rileva un errore critico, è necessario ricevere un messaggio di posta elettronica come mostrato nell'immagine, a condizione che la configurazione funzioni correttamente.

Aggiornamento firmware

8. Eseguire questa procedura per aggiornare il firmware.

Passo 1: passare a Sistemi > Conti fisici.

Passaggio 2. Fare clic sulla scheda.

Passaggio 3. Fare clic su Configura profilo.

Passaggio 4. Nella finestra di dialogo Scarica firmware, è possibile creare un nuovo profilo o modificarne uno esistente.

Campo

Descrizione

elenco a discesa

Selezionare Nuovo dall'elenco a discesa.

Campo

Nome descrittivo del profilo.

elenco a discesa

Scegliere una delle opzioni seguenti:

- Server HTTP locale - L'immagine .iso viene archiviata nel Cisco IMC Supervisor locale.

- Percorso di rete - L'immagine ISO viene archiviata nella rete.

campo

Immettere il nome utente per l'accesso a Cisco.

campo

Immettere la password di accesso a Cisco.

casella di controllo

(Facoltativo) Selezionare questa casella di controllo per abilitare la configurazione del proxy e completare i seguenti campi:

- Campo Nome host: immettere un nome host per la configurazione proxy

- Campo Port: immettere la porta per la configurazione proxy.

Casella di controllo Abilita autenticazione proxy

(Facoltativo) Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'autenticazione proxy e completare i seguenti campi:

- Campo Nome utente proxy - Immettere un nome utente proxy per l'autenticazione proxy

- Password proxy, campo - Immettere la password per il nome utente proxy

Elenco a discesa Piattaforma

Selezionare una piattaforma dall'elenco a discesa.

elenco a discesa

Selezionare l'immagine ISO dall'elenco a discesa.

Passaggio 5. Configurare un nuovo profilo come mostrato nell'immagine.

Passaggio 6. Selezionare Network Path come opzione di download per questo esempio. (CIFS e NFS sono opzioni disponibili)

Passaggio 7. Fare clic su Submit (Invia) come mostrato nell'immagine.

Passaggio 8. Fare clic su Aggiorna immagine.

Passaggio 9. Fare clic su Seleziona... per selezionare i server da aggiornare, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 10. Per questo esempio viene selezionato un solo server.

Passaggio 11. Fare clic su Select (Seleziona) come mostrato nell'immagine.

Passaggio 12. Viene visualizzato il server selezionato.

Passaggio 13. Fare clic su Submit (Invia) come mostrato nell'immagine.

Nota: Se si aggiorna Cisco IMC versione 2.0(x), è necessario modificare la password Cisco IMC predefinita.

Passaggio 14. Per controllare lo stato dell'aggiornamento, passare a Sistema > Stato scorte e stato di errore come mostrato nell'immagine.

Passaggio 15. Espandere Gruppi rack, scegliere il gruppo appropriato in cui i server sono stati popolati in precedenza.

Passaggio 16. Fare clic su Rack Server e scegliere il server appropriato.

Passaggio 17. Al termine, deve comparire una riga aggiuntiva con opzioni remote.

Passaggio 18. Fare clic su Console KVM da questa riga per visualizzare l'aggiornamento come illustrato nell'immagine.

Esportazione dei dati del supporto tecnico in un server remoto

9. Eseguire queste azioni per estrarre i dati del supporto tecnico.

Passo 1: passare a Sistemi > Stato magazzino e errore per gruppo predefinito.

Passaggio 2. Espandere Rack Group e selezionare il Rack Group che contiene i server.

Passaggio 3. Selezionare la scheda Rack Server come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Fare doppio clic sul server nell'elenco per visualizzarne i dettagli oppure fare clic sul server nell'elenco, quindi fare clic sulla freccia in giù all'estrema destra per visualizzare i dettagli, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 5. Fare clic sulla scheda Assistenza tecnica.

Passaggio 6. Scegliere il tipo di rete appropriato per caricare i file come mostrato nell'immagine.

Passaggio 7. Scegliere TFTP per questo esempio.

Passaggio 8. Fare clic su Submit (Invia) come mostrato nell'immagine.

Passaggio 9. L'istantanea qui mostra che i log sono stati caricati correttamente nel percorso specificato.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.