Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione 1

Soluzione 2

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema che si verifica per accedere alla console dei server Cisco C800 M4 modelli v2, v3 e v4. Cisco C880 M4 è basato su otto processori Intel® Xeon® serie E7-88xx con memoria massima di 8 TB. Il server rack fa parte della linea di prodotti hardware Cisco SAP HANA. Fornisce soluzioni possibili per assicurare il reindirizzamento video della console dall'interno dell'interfaccia utente Web della scheda di gestione e continua a funzionare quando si applica la patch Java alla versione più recente.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza della versione Java in esecuzione sul PC client, a partire dalla versione 1.8 dell'aggiornamento 131 o successive.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Server Cisco C880 M4 (tutte le tecnologie CPU (IvyBridge - v2, Haswell - v3, Broadwell - v4))

- Aggiornamento Java versione 8 131 e successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

La funzione di reindirizzamento video di C880 (Type - 1, 2, 3) non può essere avviata con un PC client che esegua l'aggiornamento Java 131 o versione successiva.

La causa per il metodo di autenticazione del file JAR con firma MD5 è stata modificata con Java 8 update 131. Poiché la funzione di reindirizzamento video dei server Cisco C880 M4 utilizza la firma MD5, la causa principale di questo problema è la modifica Java introdotta con questa versione specifica.

Soluzione 1

È disponibile un aggiornamento del firmware che corregge la dipendenza della firma MD5. Applicare l'ultimo aggiornamento firmware disponibile per una risoluzione permanente. Le note di rilascio di Cisco C880 M4 specificano la versione del firmware richiesta a seconda del modello di server v2, v3 o v4.

Soluzione 2

Se si utilizza il reindirizzamento video dell'interfaccia utente Web della scheda di gestione Cisco C880 M4, non eseguire l'aggiornamento a questa versione Java oSe Java 8 update 131 o versione successiva è già installato, procedere come segue:

Modificare il file di protezione relativo a Java sul PC client (non è necessario riavviare il PC client dopo la modifica del file):

PC Windows (*)

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\lib\security\java.security

Client Linux (*)

/usr/java/jre1.8.0_131/lib/security/java.security

(*) Questo esempio si verifica nel caso del percorso di installazione predefinito e viene utilizzato l'aggiornamento 131.

Modificare la riga 573 come mostrato di seguito e rimuovere MD5.

Prima:

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024

Dopo:

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, RSA keySize < 1024

Informazioni correlate

- ID bug Cisco CSCve49104

- Nota sulla release di Java 8 update 131: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u131-relnotes-3565278.html

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems