Sommario

Introduzione

Passi

Introduzione

In questo articolo viene descritto come raccogliere il bundle del registro eventi di sistema da un server Cisco C880 M4.

Passi

1) Collegarsi all'interfaccia grafica utente del browser C880 M4 MB.

2) Fare clic su System Event Log nel menu a sinistra, quindi fare clic su Download.

3) Viene visualizzata una barra di avanzamento quando il firmware raccoglie i registri e li comprime.

4) Una volta completato, verrà fornito un collegamento con il bundle System Event Log. Il nome del file sarà nel formato sel_YYYMMDDHMSS.tgz.