Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire un'analisi di base e risolvere i problemi relativi a XDR Device Insights e all'integrazione di MobileIron.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti.

- XDR

- MobileIron

- Conoscenze base delle API

- strumento API Postman

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware.

- XDR

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

XDR Device Insights fornisce una vista unificata dei dispositivi dell'organizzazione e consolida gli inventari da origini dati integrate.

MobileIron è un Enterprise Mobility Manager (EMM), noto anche come Mobile Device Manager (MDM) o Unified Endpoint Manager (UEM). Quando si integra MobileIron con XDR, vengono migliorati i dettagli dell'endpoint disponibili in XDR Device Insights e i dati dell'endpoint disponibili quando si esaminano gli incidenti. Quando si configura l'integrazione MobileIron, è necessario aggiungere un utente API MobileIron nella console MobileIron, quindi aggiungere il modulo di integrazione MobileIron in XDR.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, esaminare i dettagli del modulo di integrazione.

Risoluzione dei problemi

Per risolvere i problemi comuni relativi all'integrazione di XDR e MobileIron, è possibile verificare la connettività e le prestazioni dell'API.

Test di connettività con XDR Device Insights e MobileIron

È possibile utilizzare Postman Tool per ottenere un output visivo maggiore durante il test della connettività.

Nota: Postman non è uno strumento sviluppato da Cisco. Se hai domande sulla funzionalità dello strumento Postman, contatta l'Assistenza Postman.

Passaggio 1. È possibile selezionare Autenticazione di base come metodo di autorizzazione poiché viene utilizzato da MobileIron, come illustrato nell'immagine.

Passaggio 2. È possibile ottenere l'ID tenant, che deve essere preso da defaultDmPartitionId, come mostrato nell'immagine.

https://

/api/v1/metadata/tenant

"nobodyAccountId":

"defaultDmPartitionId":

"defaultCmPartitionId":

"tenantSetupRequired": false,

"eulaRequired": false,

"systemUseNotificationRequired": false,

Passaggio 3. È possibile utilizzare questa chiamata API per ottenere un elenco dei dispositivi (il limite predefinito è 500 voci per pagina)

https://

/api/v1/device/?dmPartitionId=

Passaggio 4. In risposta alla prima chiamata, viene restituito il numero totale di oggetti.

Nota: i parametri row (limite AKA) e start (offset AKA) possono essere utilizzati per ottenere le pagine successive, come mostrato nell'immagine.

Test delle prestazioni con XDR Device Insights e MobileIron

Passaggio 1. Con XDR Device Insights è possibile monitorare le prestazioni API di ogni origine nella pagina Origine.

Passaggio 2. Nel grafico Prestazioni nel tempo, è possibile passare il mouse sulle barre per visualizzare il numero di record recuperati e la durata effettiva della sincronizzazione.

Passaggio 3. È possibile osservare il grafico Sincronizza dati nel tempo che visualizza le modifiche del numero di record sincronizzati nel tempo.

Passaggio 4. Per ogni sistema di origine dell'API REST, è possibile visualizzare i dettagli dell'ultima sincronizzazione visualizzata.

Passaggio 5. Nel caso di origini basate su webhook, è possibile visualizzare il numero totale di notifiche per un determinato periodo di tempo.

Verifica

Una volta che MobileIron è stato aggiunto come origine a XDR Device Insights, è possibile visualizzare lo stato della connessione dell'API REST.

- È possibile visualizzare la connessione API REST con stato verde

- Premere il tasto Sync Now per attivare la sincronizzazione completa iniziale

Se il problema persiste con XDR Device Insights e l'integrazione con MobileIron, raccogli i log HAR dal browser e contatta il supporto TAC per eseguire un'analisi più approfondita.