Sommario

Domanda

Ambiente

CLI

Domanda

Come eseguire il backup della configurazione su Cisco Web o Email Security Appliance?

Ambiente

Cisco Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA), Security Management Appliance (SMA), tutte le versioni AsyncOS

È possibile eseguire il backup della configurazione dalla CLI o dalla GUI. Leggere le istruzioni riportate di seguito.

CLI

—

Esistono due metodi dalla CLI:

CLI> showconfig

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without

passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

Questo comando visualizza la configurazione corrente sulla CLI. Sarà necessario copiare il testo in uscita e salvare il file config manualmente sul computer.

CLI> saveconfig

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without

passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the

configuration directory on machine "S-Series".

Il file di configurazione corrente verrà salvato sul disco rigido del proxy. Il file di configurazione può essere scaricato collegandosi all'accessorio via FTP e selezionando la cartella "configuration".

Nota: Se è selezionata l'opzione predefinita 'No', la configurazione non includerà le password. In questo modo il file NON potrà essere caricato nuovamente nel proxy tramite il comando "loadconfig".

GUI

—

1. Andare a 'Amministrazione del sistema' > 'File di configurazione'.

2. Selezionare una delle opzioni seguenti:

- Scarica il file nel computer locale per visualizzare o salvare —> Scarica il file di configurazione.

- Salva file su questo accessorio —> Salva il file di configurazione localmente sul WSA.

3. Deselezionare la casella 'Mask password in the Configuration Files' (Maschera password nei file di configurazione) in modo che il file di configurazione possa essere caricato nuovamente su WSA tramite l'opzione 'Load Configuration' (Carica configurazione).

4. Fare clic sul pulsante Invia.