Sommario

Domanda

Ambiente

Domanda

Come monitorare l'utilizzo della CPU proxy sull'appliance WSA tramite SNMP?

Ambiente

Qualsiasi distribuzione di Cisco Web Security Appliance (WSA) con versione 7.5.x o successive.

A partire da AsyncOS per Web 7.5.0, sono disponibili variabili MIB OID SNMP che forniscono l'utilizzo complessivo della CPU del sistema e l'utilizzo della CPU proxy. L'utilizzo della CPU del proxy può essere ottenuto direttamente utilizzando la variabile OID cacheCpuUsage. Questo OID può essere richiesto direttamente e fornisce la percentuale di CPU utilizzata dal componente proxy.