Sommario

Quali ID del servizio WCCP devono essere utilizzati su Cisco Web Security Appliance (WSA)?

Quali ID del servizio WCCP devono essere utilizzati su Cisco Web Security Appliance (WSA)?

Ambiente:

- Cisco Web Security Appliance (WSA)

- WCCP

Sintomi: WCCP risulta utilizzabile, ma non viene reindirizzato alcun traffico al WSA.

Alcuni ID dei servizi WCCP sono riservati per scopi specifici. Anche se il WSA consente di utilizzare qualsiasi ID servizio compreso tra 0 e 255, il router/dispositivo WCCP Cisco potrebbe non reindirizzare il traffico, a seconda dell'ID servizio in uso.

Di seguito è riportato un elenco non ufficiale relativo agli ID di servizio predefiniti.

Nome servizio

N. ID

Protocollo

Porte

cache Web

0

tcp

80

dns

53

udp

53

nativo ftp

60

tcp

21, intervallo consigliato per le porte PASV: 11001-11006

tcp-promiscuo

61

tcp

*

tcp-promiscuo

62

tcp

*

https-cache

70

tcp

443

rtsp

80

tcp

554

wmt

81

tcp

1755

msu

82

udp

1755

rtspu

83

udp

5005

cifs-cache

89

tcp

138, 445

personalizzato

90

personalizzato

91

personalizzato

92

personalizzato

93

personalizzato

94

personalizzato

95

personalizzato

96

personalizzato

97

custom-web-cache

98

tcp

80

proxy inverso

99

tcp

80

NOTA: È consigliabile scegliere un ID servizio compreso tra 90 e 97. Si tratta di ID di servizio personalizzati che non devono interferire con altri ID di servizio generalmente utilizzati per protocolli specifici.