Sommario

Domanda

Ambiente

Per il traffico HTTP

Per il traffico HTTPS

Domanda

In che modo è possibile reindirizzare gli URL utilizzando Cisco Web Security Appliance?

Ambiente

Cisco Web Security Appliance (WSA) con qualsiasi versione di AsyncOS.

Oltre a utilizzare Cisco Web Security Appliance per monitorare e bloccare il traffico verso alcuni siti Web, è possibile utilizzarlo per reindirizzare gli utenti a un sito Web diverso. È possibile configurare l'appliance in modo che il traffico originariamente destinato a un URL o a un sito Web venga reindirizzato a un percorso specificato utilizzando categorie URL personalizzate. In questo modo è possibile reindirizzare il traffico sull'accessorio anziché sul server di destinazione.

Per il traffico HTTP

1. Creare una categoria URL personalizzato (GUI > Web Security Manager > Categoria URL personalizzato) e includere l'URL che si desidera reindirizzare.

2. Includere la nuova categoria di URL personalizzati nei criteri di accesso rilevanti (GUI > Web Security Manager > Criteri di accesso > Categorie URL).

3. Nella sezione Categoria URL personalizzato ... selezionare la categoria URL personalizzato appropriata, selezionare Includi nella colonna Impostazione, quindi selezionare l'opzione Reindirizza per la categoria URL personalizzata interessata.

4. Dopo aver selezionato l'opzione Reindirizza, verrà visualizzata una casella di testo sotto il nome della categoria dell'URL personalizzato. In questa casella di testo immettere l'URL a cui si desidera reindirizzare le richieste.

Per il traffico HTTPS

Per impostazione predefinita, gli URL HTTPS non possono essere reindirizzati come gli URL HTTP. Per reindirizzare gli URL HTTPS, è necessario prima decrittografarli (GUI > Web Security Manager > Criterio di decrittografia). Dopo aver decrittografato l'URL HTTPS, questo verrà sottoposto ai criteri di accesso. L'URL HTTPS può quindi essere reindirizzato in base ai criteri di accesso.

1. Creare una categoria di URL personalizzati (GUI > Web Security Manager > Categoria URL personalizzata) e includere l'URL che si desidera reindirizzare.

2. Includere questa nuova categoria di URL personalizzati nei criteri di accesso rilevanti (GUI > Web Security Manager > Criteri di accesso > Categorie URL) e nei criteri di decrittografia (GUI > Web Security Manager > Criteri di decrittografia > Categorie URL).

3. Nel campo Criterio di decrittografia selezionare l'opzione Decrittografa per la categoria di URL personalizzati inclusa.

4. Nei criteri di accesso, selezionare l'opzione Redirect per la categoria di URL personalizzati inclusa.

5. Dopo aver selezionato l'opzione Reindirizza, verrà visualizzata una casella di testo sotto il nome della categoria dell'URL personalizzato. In questa casella di testo immettere l'URL a cui si desidera reindirizzare le richieste.