Sommario

Domanda

Domanda

È possibile sostituire i dischi rigidi tra appliance Cisco Content Security diverse?

Ambiente: Cisco Email Security, Web Security, tutte le versioni di AsyncOS

I dischi rigidi di un'appliance e-mail e Web Security sono collegati direttamente a ciascun dispositivo. La sostituzione dei dischi rigidi tra gli accessori, anche se sono dello stesso modello, può causare un guasto permanente dell'accessorio. Se è necessario un disco rigido sostitutivo, nella maggior parte dei casi l'assistenza clienti Cisco può fornire un nuovo disco rigido in loco entro 24 ore.