Sommario

Domanda:

Domanda:

Perché viene visualizzato l'avviso di protezione in IE che indica che la pagina Web corrente sta tentando di aprire un sito nella rete Intranet?

Ambiente: In modalità di distribuzione e autenticazione proxy trasparente, Cisco Web Security Appliance (WSA) viene abilitata utilizzando la parola singola short hostname.

Sintomi: Quando si inoltra il traffico in modo trasparente e si utilizza l'autenticazione, Internet Explorer chiede con il seguente errore (come mostrato nella schermata)

— :

Avviso di protezione: La pagina Web corrente sta tentando di aprire un sito nella Intranet.

Vuoi permettere questo?

Sito corrente: www.whatever.com

Sito Intranet: <nome host WSA>

—

Nota: Questo articolo della Knowledge Base fa riferimento a software che non è gestito o supportato da Cisco. Le informazioni vengono fornite per comodità dell'utente. Per ulteriore assistenza, contattare il fornitore del software.

Quando l'autenticazione viene attivata in un ambiente proxy trasparente, è possibile che venga visualizzato un messaggio di richiesta di conferma per indicare che un sito Web pubblico sta reindirizzando a un server Intranet. Tecnicamente si chiama "Zone Elevation". Questo comportamento può essere controllato tramite la configurazione di Internet Explorer.

Attenersi alla procedura seguente per evitare che Internet Explorer richieda in questo caso:

Disattivazione dell'avviso di protezione elevazione area

1. Fare clic su 'Strumenti' -> 'Opzioni Internet' -> scheda 'Sicurezza' -> 'Intranet locale'

2. Fare clic sul pulsante 'Livello personalizzato'

3. Nella parte inferiore della schermata, individuare 'I siti Web in aree di contenuto Web con privilegi inferiori possono esplorare questa area'.

4. Impostare questa opzione su 'Attiva'.