Sommario

Domanda

Domanda

Come verificare se WSA è in grado di effettuare connessioni in uscita?

È possibile utilizzare il comando telnet per verificare le connessioni tra WSA e Internet.

1. Accedere all'appliance tramite SSH.

2. Una volta effettuato l'accesso, è necessario confermare la configurazione. Digitare ipconfig e verificare il numero di interfacce abilitate. Se è abilitata solo l'interfaccia di gestione, l'interfaccia di determinazione origine sarà l'interfaccia di gestione. Se sono abilitate più interfacce, è necessario conoscere l'interfaccia più vicina al gateway predefinito del traffico dati.

3. Accedere alla GUI dell'accessorio tramite il browser e scegliere "Rete" > "Router" per verificare la presenza di "Traffico dati" nei percorsi.

4. Dopo aver ottenuto l'interfaccia di origine, digitare telnet dalla CLI. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili per il comando 'telnet':

Selezionare l'interfaccia da cui si desidera utilizzare telnet.

1. Automatico

2. Gestione (192.168.1.100/24: wsa.example.com)

[1]> 1

Immettere il nome host remoto o l'indirizzo IP.

[]> www.example.com

Immettere la porta remota.

[25]> 80

Al termine, verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:

Sto provando 192.168.1.50...

Connesso a www.example.com.

Il carattere di escape è '^]'.

"Connesso a" indica che WSA è stata in grado di stabilire una connessione al sito Web - www.example.com sulla porta 80.