Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Procedura di configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Riferimenti

Introduzione

In questo documento viene descritto come consentire a Google reCAPTCHA in Secure Web Appliance (SWA) di bloccare l'accesso ai portali del motore di ricerca.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Secure Web Access e decrittografia HTTPS.

Cisco consiglia inoltre di:

- SWA fisico o virtuale installato.

- Licenza attivata o installata.

- Installazione guidata completata.

- Accesso amministrativo all'interfaccia grafica (GUI) SWA.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Procedura di configurazione

Passaggio 1. Dalla GUI, passare allaSecurity Services schermata e scegliere HTTPS Proxy, abilita decrittografia HTTPS se non è già abilitata.

Nota: per questa configurazione è necessario abilitare la decrittografia HTTPS. In caso contrario, fare riferimento all'articolo di riferimento alla fine di questo documento.

Passaggio 2. Dalla GUI, selezionare Web Security Manager e scegliere Custom and External URL Categories, quindi creare due categorie di URL personalizzate, una per google.com e l'altra per Google reCAPTCHA. Fare clic su Invia.

Crea categoria URL personalizzata per Google

Crea categoria URL personalizzata per Google

Passaggio 3. Dalla GUI, passare a Web Security Manager e scegliere Criteri di decrittografia, quindi creare i criteri di decrittografia per decrittografare google.com. Fare clic su None Selected (Nessuno) accanto a URL Categories (Categorie URL), quindi selezionare Google custom URL category (Categoria URL personalizzata Google). Fare clic su Invia.

Criterio di decrittografia per decrittografare Google

Passaggio 3.1. Passare a Criteri di decrittografia e fare clic su Monitor in linea con il criterio GoogleDecrypt.

Passaggio 3.2. Selezionare Decrypt in line to Google Category e fare clic su Submit (Invia).

Selezionare la categoria URL personalizzato creato per Google per decrittografarlo nei criteri di decrittografia

Passaggio 4. Dalla GUI, selezionare Web Security Manager, quindi Access Policies, creare i criteri di accesso per consentire a Google reCAPTCHA e selezionare captchaallow come categorie URL.

Criteri di accesso per consentire a Google RECAPTCHA

Passaggio 4.1. Passare a Criteri di accesso e fare clic su Monitoraggio in linea con il criterio GoogleCaptchAccessPolicy. Selezionare Allow in line to Captchaallow Category (Consenti in linea alla categoria Captchaallow). Invia e conferma modifiche.

Selezionare la categoria URL personalizzato creato per Google RECAPTCHA per consentirlo nei criteri di accesso

Passaggio 5. Verificare che i motori di ricerca e i portali in Filtro categoria URL predefinito siano bloccati nei criteri di accesso globale:

Criterio predefinito per bloccare l'accesso ai motori di ricerca

Verifica

È possibile vedere l'accesso a Google reCAPTCHA funziona, ma l'accesso al motore di ricerca (Google) è ancora negato, dopo aver abilitato la decrittografia HTTPS e consentito l'accesso a Google reCAPTCHA nei criteri di accesso:

Google CAPTCHA Works

1675880489.667 279 10.106.40.203 TCP_MISS_SSL/200 23910 GET https://www.google.com:443/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LdN4qUZAAAAAPyazim2yiy0gbIk_6lleC09ISAe&co=... - DIRECT/www.google.com text/html ALLOW_CUSTOMCAT_12-GoogleCaptchaAccessPolicy-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup-NONE <"C_Capt",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",685.59,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

Sito Google bloccato

1675880581.157 0 10.106.40.203 TCP_DENIED/403 0 GET "https://google.com/favicon.ico" - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE <"IW_srch",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",0.00,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

Risoluzione dei problemi

Se l'accesso a Google reCAPTCHA è bloccato, è possibile controllare i log degli accessi nella CLI SWA. Se vedi Google URL e non l'URL di Google reCAPTCHA, è possibile che la decrittografia non sia abilitata:

1675757652.291 2 192.168.100.79 TCP_DENIED/403 0 CONNECT tunnel://www.google.com:443/ - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-Finance_Access_Systems-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE

Riferimenti

- Guida per l'utente di AsyncOS 14.5 for Cisco Secure Web Appliance - GD (General Deployment) - Connessione, installazione e configurazione [Cisco Secure Web Appliance] - Cisco

- Utilizzo certificato WSA per decrittografia HTTPS