Sommario

Introduzione

Quanto tempo può impiegare la visualizzazione dei nuovi moduli di roaming SWG registrati nella selezione delle policy?

Introduzione

In questo documento viene descritto il tempo necessario per la visualizzazione dei nuovi moduli di roaming SWG (Secure Web Gateway) registrati nella selezione dei criteri.

Quanto tempo può impiegare la visualizzazione dei nuovi moduli di roaming SWG registrati nella selezione delle policy?

In condizioni normali, possono trascorrere fino a due ore prima che un modulo SWG Roaming aggiunto di recente venga visualizzato nel dashboard e diventi disponibile per l'allegato della policy.

In alcuni casi, la registrazione può richiedere più tempo, ma questo non rappresenta un comportamento tipico. Se dopo due ore i dispositivi non sono più disponibili nel dashboard, contattare il supporto Cisco Umbrella per ulteriore assistenza.