Sommario

Introduzione

Panoramica

Impatto dei protocolli non supportati

Introduzione

In questo documento vengono descritti i protocolli IP che Umbrella Cloud Delivered Firewall (CDFW) può supportare e l'impatto dei protocolli non supportati.

Panoramica

Umbrella Cloud Delivered Firewall (CDFW) supporta solo il traffico TCP, UDP e ICMP inviato a e da Internet. CDFW elimina automaticamente tutti gli altri protocolli dalla suite di protocolli IP senza registrarli nel dashboard Umbrella.

Impatto dei protocolli non supportati

- Le applicazioni che usano un protocollo di layer 4 diverso da TCP, UDP o ICMP possono avere errori quando inviano il traffico tramite CDFW.

- I numeri di protocollo per i protocolli della suite di protocolli IP supportati sono:

- ICMP: 1

- TCP: 6

- UDP: 17

- Per controllare il numero di protocollo IP, esaminare il campo Protocollo nell'intestazione di layer 3 (IPv4 o IPv6) utilizzando Wireshark.

- Ad esempio, un protocollo con il numero 46 non è supportato da CDFW: