Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere la formattazione interrotta per una pagina blocco personalizzata in Cisco Umbrella.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Si noti che il markup nella pagina blocco personalizzata è interrotto e la formattazione viene visualizzata come tag HTML non crittografati.

Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Soluzione

Il bug che ha introdotto questo problema è stato risolto. Tuttavia, la pagina di blocco può ancora visualizzare l'errore fino a quando non viene modificata dall'amministratore.

Per risolvere il problema:

1. Eliminare i tag HTML dalla pagina blocco personalizzata.

2. Reimmettere il messaggio personalizzato con l'annotazione appropriata e selezionare Salva.

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Una volta salvata, la pagina blocco personalizzata viene visualizzata correttamente senza i tag HTML:

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.34_AM.png