Sommario

Introduzione

Blocco di categorie di dominio non classificate o non classificate

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto se è possibile bloccare categorie di domini non classificati o non classificati in Umbrella.

Blocco di categorie di dominio non classificate o non classificate

In Umbrella non è possibile bloccare categorie non classificate o non classificate per i domini. Il blocco di questa categoria può compromettere l'esplorazione di Internet da parte degli utenti. I domini servono più protocolli oltre HTTP. Poiché Umbrella categorizza i domini a livello DNS, i domini senza contenuto HTTP non possono essere classificati. Sono inclusi i domini utilizzati per protocolli quali FTP o SSH.

Se in Umbrella esisteva una categoria "Non classificato/Non classificato", il blocco potrebbe bloccare tutti i domini utilizzati per i protocolli non HTTP.

Soluzione

In alternativa, è possibile utilizzare la categoria di sicurezza "Domini recenti" di Cisco Umbrella per ottenere una funzionalità simile al blocco di domini non classificati/non classificati. Ulteriori informazioni nella Umbrella Knowledge Base sul blocco con "Nuovi domini visti".